목차

Cisco는 게시된 AMP Private Cloud 지원 정책에 따라 Cisco AMP Private Cloud 버전에 대한 지원 종료 세부사항 및 날짜를 발표합니다.  최신 기능 및 제품 지원을 받으려면 최신 버전의 AMP Private Cloud로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

중요 시점

날짜

발표 게시 날짜

2020년 5월 5일

발표 발효일

2020년 8월 5일

표 1. 일정

이 표에서는 게시된 지원 종료 공지의 주요 시점을 간략하게 설명합니다.

버전

최신 릴리스

AMP Private Cloud 3.x

v3.1.2

AMP Private Cloud 2.x

v2.4.5

AMP Private Cloud 1.x

v1.5.20150206133846

표 2. 현재 AMP Private Cloud 릴리스

이 표에는 이 지원 정책 게시 시점에 지원되는 현재 AMP Private Cloud의 주요 릴리스 버전이 나열되어 있습니다.

버전

영향을 받는 릴리스

AMP Private Cloud 3.x

v3.0.1, 3.0.2, 3.0.3

AMP Private Cloud 2.x

모든 버전

AMP Private Cloud 1.x

모든 버전

표 3.  지원 정책의 영향을 받는 AMP 프라이빗 클라우드 버전

이 표에는 이 지원 정책의 영향을 받는 AMP Private Cloud 버전이 나열되어 있으며, 버그 수정, 보안 패치, 제품 개선 사항을 포함하여 더 이상 공식적으로 지원되지 않습니다.

버전

지원되는 릴리스

AMP Private Cloud 3.x

v3.1.2

표 4.  지원되는 AMP Private Cloud 버전

이 표에는 지원 정책이 적용될 때 게시 시 공식 지원될 AMP Private Cloud 버전이 나열되어 있습니다.향후 모든 AMP Private Cloud 릴리스는 AMP Private Cloud 지원 정책의 지침을 따릅니다.

설명 변경

게시 날짜

고정 헤더 이름입니다.최초 게시 시 릴리스된 긴급 핫픽스 패치로 인해 v3.0.3 및 v2.4.5을 포함하도록 업데이트된 최신 릴리스 및 영향 받는 릴리스 테이블 버전v3.1.2의 최신 버전을 나타내도록 수정되었습니다.

9/15/2020

초기 게시

05/05/2020

표 5. 발표 버전 기록

이 표에는 참조할 수 있도록 발표 페이지의 변경 기록이 나열되어 있습니다.