목차

소개

Enterprise Linux 릴리스 6

Enterprise Linux 릴리스 7

Enterprise Linux 릴리스 8

Ubuntu 릴리스 20.04 LTS

Amazon Linux 릴리스 2

범례

참고

소개

이 표에는 Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터 업데이트에 대한 재부팅 요구 사항이 포함되어 있습니다. Linux 커넥터용 지원되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS 호환성 문서를 참조하십시오.

Enterprise Linux 릴리스 6

버전

버전

1.7.0

최신

1.8.1

최신

1.10.0

최신

1.12.2

최신

1.12.4

최신

1.7.0 이상

참고 1 참조

참고 3 참조

참고 4 참조

1.8.1 이상

1.10.0 이상

1.12.2 이상

1.12.4 이상

엔터프라이즈 Linux 릴리스 7

버전

버전

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

최신

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

참고 2 참조

1.8.4

1.9.0

1.9.1 이상

엔터프라이즈 Linux 릴리스 8

버전

버전

1.13.0

최신

1.13.0 이상

Ubuntu 릴리스 20.04 LTS

버전

버전

1.15.0

최신

1.15.0 이상

Amazon Linux 릴리스 2

버전

버전

1.16.0

최신

1.16.0 이상

범례

재부팅 필요 없음

재부팅이 필요할 수 있음

재부팅 필요

참고

1. RedirFS 커널 모듈을 업데이트하려면 다시 부팅해야 합니다. 자세한 내용은 CSCvo74991을 참조하십시오.

2. RHEL/CentOS 7.5(3.10.0-862 커널) 이상을 실행하는 경우 재부팅해야 합니다. 자세한 내용은 CSCvn39498을 참조하십시오.

3. RedirFS 커널 모듈을 업데이트하려면 다시 부팅해야 합니다. 자세한 내용은 CSCvt25576을 참조하십시오.

4. RedirFS 커널 모듈을 업데이트하려면 다시 부팅해야 합니다. 자세한 내용은 CSCvt54122 및 CSCvu07130을 참조하십시오.