목차

소개

관리되지 않는 Symantec Enterprise Protection 12.1의 AMP for Endpoints Windows 커넥터 제외

소개

AMP for Endpoints Connector와 안티바이러스 또는 기타 보안 소프트웨어 간의 충돌을 방지하려면 바이러스 백신 프로그램에서 AMP for Endpoints Connector 디렉토리를 스캔하지 않도록 제외를 생성해야 합니다.

관리되지 않는 Symantec Enterprise Protection 12.1의 AMP for Endpoints Windows 커넥터 제외

1. Symantec Enterprise Protection을 열고 왼쪽 창에서 Change Settings(설정 변경)를 클릭합니다.

2. Exceptions(예외) 항목 옆에 있는 Configure Settings(설정 구성)를 클릭합니다.

3. 예외 대화 상자에서 Add(추가) 버튼을 클릭합니다.

4. Security Risk Exception(보안 위험 예외) 하위 메뉴에서 Folders(폴더)를 선택합니다.

5. 대화 상자에서 AMP for Endpoints Connector 설치 디렉토리(C:\Program Files\Cisco for versions 5.1.1 이상 또는 C:\Program Files\Sourcefire for previous versions by default)을 선택하고 OK를 클릭합니다.

6. 예외 대화 상자에서 추가 버튼을 클릭합니다.

7. SONAR Exception(SONAR Exception) 하위 메뉴에서 Folder(폴더)를 선택합니다.

8. 대화 상자에서 AMP for Endpoints Connector 설치 디렉토리(C:\Program Files\Cisco for versions 5.1.1 이상 또는 C:\Program Files\Sourcefire for previous versions by default)을 선택하고 OK를 클릭합니다.

9. 닫기 버튼을 클릭합니다.