목차

소개

CentOS 7.4.1708의 Sophos 9.14.0에서 AMP for Endpoints Linux Connector 제외

소개

일부 안티바이러스 제품은 AMP for Endpoints Linux Connector와 호환되도록 구성해야 합니다.

CentOS 7.4.1708의 Sophos 9.14.0에서 AMP for Endpoints Linux Connector 제외

1. 파일 시스템 모니터링에 fanotify를 사용하도록 Sophos를 구성합니다(Sophos KB118216).

2. /opt/cisco/amp 및 모든 하위 디렉토리를 스캔에서 제외하도록 Sophos를 구성합니다.

3. 다음 디렉토리 및 하위 디렉토리를 제외하도록 AMP for Endpoints를 구성합니다(제외 생성 및 관리 참조).

- /opt/sophos-av

- Sophos 격리 디렉터리