목차

소개

진단 파일 생성

디버그 모드

AMP 콘솔 사용

디버그 모드 사용

디버그 모드 사용 안 함

명령줄 사용

디버그 모드 사용

디버그 모드 사용 안 함

디버그 중에 도구 튜닝 지원

제외 조정

관련 정보

소개

이 문서에서는 AMP For Endpoints Linux Connector에서 진단 파일을 생성하는 단계에 대해 설명합니다.Linux Connector에 기술적인 문제가 있는 경우 Cisco 기술 지원 엔지니어가 진단 파일에서 사용 가능한 로그 메시지를 분석할 수 있습니다.

진단 파일 생성

이 명령을 사용하면 Linux CLI(Command Line Interface)에서 진단 파일을 직접 생성할 수 있습니다.

/opt/cisco/amp/bin/ampsupport

그러면 바탕 화면에 .7z 파일이 만들어집니다.자세한 분석을 위해 이 파일을 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에 제공할 수 있습니다.

디버그 모드

커넥터의 디버그 모드에서는 로깅에 대한 자세한 정보를 추가로 제공합니다.이를 통해 커넥터의 문제를 더 자세히 파악할 수 있습니다.이 섹션에서는 커넥터에서 디버그 모드를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

경고:디버그 모드는 Cisco에서 이 데이터를 요청하는 경우에만 활성화해야 합니다.디버그 모드를 더 오랫동안 활성화하면 디스크 공간을 매우 빠르게 채울 수 있으며 과도한 파일 크기로 인해 지원 진단 파일이 커넥터 로그를 수집하지 못할 수 있습니다.

AMP 콘솔 사용

디버그 모드 사용

현재 정책에서 5단계 - 7로 디버그 모드를 활성화하거나 다음 모든 단계를 사용하여 디버그 모드에서 새 정책을 생성할 수 있습니다.

1단계. AMP 콘솔에 로그인합니다.

2단계. 관리 > 정책을 선택합니다.

3단계. 엔드 디바이스 또는 컴퓨터에 적용된 정책을 찾아 Policy(정책)를 클릭하면 Policy(정책) 창이 확장됩니다.복제를 클릭합니다.

4단계. Duplicate를 클릭하면 AMP 콘솔이 복사된 정책으로 업데이트됩니다.

5단계. 편집을 클릭하고 고급 설정을 클릭한 다음 사이드바에서 관리 기능을 클릭합니다.

6단계. 커넥터 로그 레벨의 경우 드롭다운 목록에서 디버그를 선택합니다.

7단계. 변경 사항을 저장하려면 저장을 누릅니다.

8단계. 새 정책을 저장한 후 새 정책을 포함하도록 그룹을 생성/변경하고 디버그 정보를 생성하려는 최종 디바이스를 만들어야 합니다.

디버그 모드 사용 안 함

디버그 모드를 비활성화하려면 완료한 단계와 동일한 단계를 수행하여 디버그 모드를 활성화하지만 커넥터 로그 레벨을 기본값으로 변경합니다.

명령줄 사용

디버그 모드 사용

콘솔에 연결 문제가 있는 경우 디버그 모드를 활성화하려면 CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 1

다음은 출력입니다.

ampcli>debuglevel 1

Daemon now logging at 'info' level until next policy update

디버그 모드 사용 안 함

디버그 모드를 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 0

Daemon now logging at 'notice' level until next policy update

지원 툴 디버깅 중

파일 튜닝을 시작하기 전에 Connector의 데몬을 디버그 로깅 모드로 전환해야 합니다.이 작업은 AMP 콘솔을 통해 Management(관리) -> Policies(정책)에서 Connector의 정책 설정을 통해 수행됩니다.정책을 수정하고 Advanced Settings(고급 설정)Stab의 Administrative Features(관리 기능) 섹션으로 이동합니다.Connector Log Level(커넥터 로그 레벨) 설정을 Debug(디버그)로 변경합니다.

다음으로, 정책을 저장합니다.정책이 저장되면 커넥터가 동기화되었는지 확인합니다.나머지 튜닝을 계속하기 전에 최소 15-20분 동안 이 모드에서 커넥터를 실행합니다.

NB:조정이 완료되면 커넥터 로그 레벨 설정을 기본값으로 변경하여 커넥터가 가장 효율적이고 효과적인 모드로 실행되도록 합니다.

지원 툴 실행

이 방법은 AMP Mac Connector와 함께 설치된 애플리케이션인 Support Tool을 사용하는 것입니다.Applications(애플리케이션) 폴더에서 /Applications(애플리케이션)->Cisco AMP->Support Tool.app을 두 번 클릭하여 액세스할 수 있습니다.그러면 추가 진단 파일이 포함된 전체 지원 패키지가 생성됩니다.

An(an) 대체, 더 빠르게, 이 메서드는 다음 명령줄부터 a 터미널 세션:

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport -x

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

첫 번째 옵션은 관련 조정 파일만 포함하는 훨씬 작은 지원 파일을 생성합니다.두 번째 옵션은 로그와 같은 추가 정보를 포함하는 전체 지원 패키지를 제공하며, 이 패키지는 프로세스 제외 조정에 필요할 수 있습니다(커넥터 버전 1.11.0 이상에서 사용 가능).

어떤 방법으로 실행하든 지원 툴은 ~home에 두 개의 조정 지원 파일이 포함된 zip 파일을 생성합니다.fileops.txt 및 execs.txtfileops.txt에는 시스템에서 가장 자주 생성되고 수정된 파일의 목록이 포함되어 있습니다. 이는 경로/와일드카드 제외에 유용합니다.execs.txt에는 가장 자주 실행되는 파일 목록이 포함되며, 이는 프로세스 제외에 유용합니다.두 목록 모두 스캔 수를 기준으로 정렬됩니다. 즉 가장 자주 스캔되는 경로가 목록의 맨 위에 나타납니다.

커넥터를 디버그 모드에서 15-20분 동안 실행한 다음 지원 도구를 실행합니다.이 시간 동안 평균 1000회 이상의 적중률을 내는 파일이나 경로는 제외하기에 적합한 경우라는 것이 잘 알려진 규칙입니다.

제외 조정

경로, 와일드카드, 파일 이름 및 파일 확장명 제외 생성

경로 제외 규칙을 시작하는 한 가지 방법은 fileops.txt에서 가장 자주 스캔되는 파일 및 폴더 경로를 찾은 다음 해당 경로에 대한 규칙을 만드는 것입니다.정책이 다운로드되면 새 CPU 사용량을 모니터링합니다.CPU 사용량이 감소하면 데몬이 후속 조치를 취하는 데 시간이 걸릴 수 있으므로 정책이 업데이트된 후 5~10분 정도 걸릴 수 있습니다.여전히 문제가 발생하는 경우 도구를 다시 실행하여 관찰한 새 경로를 확인합니다.

- 로그 또는 저널 파일 확장명을 가진 모든 항목은 적합한 제외 대상으로 간주해야 합니다.

프로세스 제외 생성

NOTE: Process Exclusions on Linux can only be implemented for ELF files. Users cannot implement Process Exclusions for file formats such as .sh (Shell Scripts).

프로세스 제외와 관련된 모범 사례는 다음을 참조하십시오. AMP for Endpoints:macOS 및 Linux에서 제외 처리

좋은 조정 패턴은 먼저 execs.txt에서 실행되는 양이 많은 프로세스를 식별하고 실행 파일의 경로를 찾은 다음 이 경로에 대한 제외를 생성하는 것입니다.그러나 몇 가지 프로세스를 포함해서는 안 됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 일반 유틸리티 프로그램 - 일반 유틸리티 프로그램을 제외하지 않는 것이 좋습니다(예:다음 항목에 대한 계정 없이 usr/bin/grep).

- 사용자는 프로세스를 호출하는 애플리케이션을 확인할 수 있습니다(예:grep를 실행 중인 상위 프로세스를 찾고 상위 프로세스를 제외합니다.상위 프로세스를 프로세스 제외로 안전하게 만들 수 있는 경우에만 이 작업을 수행해야 합니다.상위 제외가 1차 하위 구성요소에 적용되는 경우 상위 프로세스에서 1차 하위 구성요소에 대한 통화도 제외됩니다.

- 프로세스를 실행 중인 사용자를 확인할 수 있습니다.예:사용자 "root"가 많은 볼륨에서 프로세스를 호출하고 있는 경우, 프로세스를 제외할 수 있지만 지정된 사용자 'root"에 대해서만 AMP가 "root"가 아닌 사용자가 지정한 프로세스의 실행을 모니터링할 수 있습니다.

- 참고:Process Exclusions는 커넥터 버전 1.11.0 이상에서 새로 추가되었습니다.따라서 일반 유틸리티 프로그램을 커넥터 버전 1.10.2 이상에서 경로 제외로 사용할 수 있습니다.그러나 이 방법은 성능 교체가 절대적으로 필요한 경우에만 권장됩니다.

상위 프로세스를 찾는 것은 프로세스 제외에 중요합니다.프로세스의 상위 프로세스 및/또는 사용자가 발견되면 사용자는 특정 사용자에 대한 제외를 생성하고 하위 프로세스에 프로세스 제외를 적용할 수 있습니다. 그러면 프로세스 제외로 만들 수 없는 잡음 프로세스가 제외됩니다.

상위 프로세스 식별

1. 위에서 상위 프로세스 식별의 1-3단계를 수행합니다.

2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 프로세스의 사용자를 식별합니다.

- 로그 라인에서 U에서 지정된 프로세스의 사용자 ID를 찾습니다(예:U:0).

- 터미널 창에서 다음 명령을 실행합니다. getent passwd # | 잘라내기 -d:-f1, 여기서 #은 사용자 ID입니다.

- 다음과 유사한 출력이 표시되어야 합니다.Username(여기서 Username은 지정된 프로세스의 사용자입니다.)

3. 이 사용자 카테고리의 프로세스 제외에 사용자 이름을 추가하여 특정 프로세스 제외에 대한 제외 범위를 줄이는 것이 중요합니다.

- 참고: 프로세스의 사용자가 시스템의 로컬 사용자이고 이 제외가 다른 로컬 사용자가 있는 여러 시스템에 적용되어야 하는 경우 프로세스 제외를 모든 사용자에게 적용하려면 사용자 범주를 비워 두어야 합니다.

관련 정보

- Windows에서 실행되는 FireAMP Connector에서 진단 데이터 수집

- Mac OS에서 실행되는 FireAMP 커넥터에서 진단 데이터 수집

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems