목차

소개

분석을 위해 파일 업로드

파일 분석에 대한 보고서 보기

파일 분석을 위해 지원되는 파일

소개

File Analysis(파일 분석)를 사용하면 실행 파일을 큐에 있는 환경에 업로드하여 자동으로 실행 및 분석할 수 있습니다.그런 다음 모든 FireAMP 사용자가 결과를 사용할 수 있습니다.File Analysis(파일 분석) 페이지에서는 실행 파일의 SHA-256을 검색하여 파일이 이미 분석되었는지 확인할 수도 있습니다.  파일이 분석된 경우 분석 보고서를 사용할 수 있으며 모든 사용자가 볼 수 있습니다.

분석을 위해 파일 업로드

1. 파일 분석 페이지로 이동합니다.분석 메뉴를 클릭한 다음 파일 분석을 선택합니다.

2. File Analysis(파일 분석) 페이지에서 분석할 SHA-256 또는 파일의 이름을 제공할 수 있습니다.

3. 입력된 SHA-256에 대한 분석이 존재하는 경우 분석 상태 및 보고서를 볼 수 있습니다.

4. 이전에 파일이 분석되지 않은 경우 분석을 위해 파일을 제출할 수 있습니다.파일을 업로드하려면 Submit file for analysis(분석을 위해 파일 제출) 버튼을 클릭하고 업로드할 파일을 찾은 다음 Upload(업로드) 버튼을 클릭합니다.

참고:파일 업로드 제한은 20메가바이트입니다.

파일 분석에 대한 보고서 보기

파일을 업로드한 후 파일 유형 및 샌드박스 로드에 따라 분석을 완료하는 데 약 30~60분이 소요됩니다.

Report(보고서) 버튼을 클릭하여 Completed analysis에 대한 보고서를 볼 수 있습니다.

파일 분석이 진행 중이면 아래와 같이 진행 중 상태를 볼 수 있습니다.분석이 완료되면 Report 버튼을 사용할 수 있습니다.

파일 분석을 위해 지원되는 파일

파일 분석 샌드박스는 다음 애플리케이션을 지원합니다.

- PDF

- FLV

- HLP

- JAR

- MDB

- RTF

- SWF

- WRI

- XLW

- Microsoft EXE

- MS Office 파일