목차

소개

Macintosh OS X에서 "Cisco ASDM-IDM"이 손상되어 열 수 없다고 주장하는 경우 ASDM-IDM Launcher를 열려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 Macintosh OS X에서 ASDM(Adaptive Security Device Manager) 버전 7.1.3 이전 버전을 사용하여 Cisco ASA(Adaptive Security Appliance)를 관리하는 방법에 대한 구체적인 질문에 대한 답변을 설명합니다.

Macintosh OS X에서 "Cisco ASDM-IDM"이 손상되어 열 수 없다고 주장하는 경우 ASDM-IDM Launcher를 열려면 어떻게 해야 합니까?

Adaptive Security Device Manager-IPS Device Manager Launcher(ASDM-IDM Launcher)를 열면 다음 오류가 나타납니다.

이 오류는 콘솔에도 나타납니다.콘솔은 /Applications/Utilities/Console에서 찾을 수 있습니다.

이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?

이는 ASDM-IDM Launcher Application에 서명이 누락되었기 때문입니다.이 문제를 방지하려면 Settings(설정)>Security and Privacy(보안 및 개인 정보)>General(일반)으로 이동합니다."Allow applications downloaded from(다운로드한 애플리케이션 허용)"에서 Anywhere 라디오 버튼을 클릭합니다.

또한 Cisco ASDM-IDM 패키지를 열고 /Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar에서 직접 dm-launcher.jar를 시작할 수 있습니다.이 문제를 해결하기 위해 Cisco 버그 ID CSCuh84199가 열렸습니다.