목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제 해결

소개

이 문서에서는 ASA(Adaptive Security Appliance)에 컨피그레이션을 저장하려고 할 때 이 오류 메시지가 표시되는 경우 이 오류 메시지를 해결하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다.

ASA# write memory

Building configuration...

[ERROR] write mem

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config

(Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

ASA#

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제 해결

ASA에서 write memory 명령을 입력하거나 Adaptive Security Device Manager에서 Save를 클릭하면 방화벽은 메모리의 컨피그레이션을 영구 스토리지(컴팩트 플래시 또는 기타 기능)에 기록하려고 시도합니다. 이 프로세스가 완료되지 않으면 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 예에서는 오류가 표시됩니다.

[ERROR] write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

이 오류를 해결하려면 다음 디버그를 활성화하고 방화벽에 구성을 다시 저장하십시오.

- 디버그 디스크 파일

- 디스크 파일 시스템 디버그

- 디버그 디스크 파일 자세한 정보

특정 문제의 지표를 보려면 표시된 디버그를 살펴봅니다. 예를 들어 이전 예에서 "Configuration line too long" 오류는 로그인 배너 컨피그레이션으로 인해 발생했습니다. 디버그가 다음 메시지를 표시했습니다.

ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:

ASA#   banner value groupPolicy_VPN attributes

배너 크기를 줄이면 오류가 제거되고 구성을 성공적으로 저장할 수 있습니다.