목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제/장애:

해결책:

관련 정보

소개

이 문서에서는 브라우저에서 HAR(HTTP 아카이브) 로그를 수집하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제/장애:

TAC에서는 HAR 로그를 사용하여 SecureX 콘솔과 관련된 문제를 해결합니다.

HAR 로그의 정보를 사용하여 TAC는 SecureX 백엔드 서버에 대한 API 쿼리를 검토하고 문제를 효율적으로 격리할 수 있습니다.

해결책:

1단계. SecureX 콘솔로 이동합니다.

2단계. 문제가 있는 섹션으로 이동하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

3단계. 선택 Inspect.

4단계. Network 탭.

5단계. 문제를 재현하거나 모든 쿼리를 로그에서 캡처할 수 있도록 페이지를 다시 로드합니다.

6단계. 엔진 아이콘을 선택하고 Save All as HAR 를 클릭하면 컴퓨터에 로그를 보관할 수 있습니다.

7단계. HAR 파일이 생성되면 파일을 지원 케이스 관리자 자세히 살펴보겠습니다

관련 정보

- 공식 SecureX 문서

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems