목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

Manager에서 CA(Certificate Authority) 구성

기존 컨피그레이션 그룹에 원격 액세스 기능 프로필을 추가합니다.

서비스 VPN에서 원격 액세스 사용

원격 액세스 기능 구성

SDRA 프로토콜

RADIUS 서버 구성

CA 서버 설정

AnyConnect EAP 설정 구성

AAA 정책 구성

IKEv2 및 IPSec 설정

디바이스 연결 및 구축

다음을 확인합니다.

PKI 인증서 요청

암호화 PKI 디버깅

참조: RADIUS 속성

관련 정보

소개

이 문서에서는 기존 컨피그레이션 그룹을 사용하여 SDRA(SD-WAN Remote Access)를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco SD-WAN(소프트웨어 정의 WAN)

- PKI(공개 키 인프라)

- FlexVPN

- RADIUS 서버

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- C8000V 버전 17.12.03a

- vManage 버전 20.12.03a

- SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol)를 사용하는 CA(Certificate Authority) 서버

- AnyConnect Secure Mobility Client 버전 4.10.04071

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

Manager에서 CA(Certificate Authority) 구성

이 섹션에서는 SD-WAN Manager를 통한 SCEP 기반 자동 등록을 위한 CA(Certificate Authority) 서버 컨피그레이션을 안내합니다.

참고: 원격 액세스가 활성화된 디바이스는 이 인증 기관에서 인증서를 받습니다. 디바이스는 인증서를 사용하여 원격 액세스 클라이언트를 인증합니다.

1단계. 탐색 엔터프라이즈 CA vManage를 통해 CA 인증서를 구성합니다. vManage GUI에서:

구성 -> 인증 기관 -> 엔터프라이즈 CA

참고: SCEP가 없는 엔터프라이즈 CA, CA로서의 Cisco vManage, 중간 CA로서의 Cisco vManage 등의 다른 CA 옵션은 SD-WAN RA 기능에서 지원되지 않습니다

2단계. 엔터프라이즈 CA가 표시되면 SCEP 옵션을 선택합니다.

3단계. CA 인증서를 복사하여 Root Certificate(루트 인증서) 상자에 붙여넣습니다.

4단계. CA 서버 정보를 입력합니다.

참고: CA 서버는 서비스 VRF 1에 배치되었습니다. 모든 SD-WAN RA 헤드엔드에 대해 서비스 VRF를 통해 CA 서버에 연결할 수 있어야 합니다.

5단계. 컨피그레이션을 저장하려면 Save Certificate Authority를 클릭합니다.

참고: 원격 액세스 컨피그레이션이 완료되고 디바이스에서 구현되면 관련 CA 설정이 적용됩니다.

기존 컨피그레이션 그룹에 원격 액세스 기능 프로필을 추가합니다.

기존 구성 그룹을 수정하여 원격 액세스를 설정합니다.

참고: SDRA는 CLI 애드온 템플릿 또는 컨피그레이션 그룹을 사용하여 구성할 수 있습니다. 그러나 기능 템플릿 사용은 지원하지 않습니다.

서비스 VPN에서 원격 액세스 사용

경고: 서비스 VPN에서 원격 액세스를 활성화하는 것은 필수 단계입니다. 이를 사용하지 않으면 원격 액세스 매개변수(프로파일/기능)에 대한 후속 컨피그레이션이 디바이스로 전파되지 않습니다.

1단계. vManage GUI에서 Configuration(컨피그레이션) -> Configuration Groups(컨피그레이션 그룹)로 이동합니다. 기존 컨피그레이션 그룹의 오른쪽에서 점 3개(...)를 클릭하고 Edit를 클릭합니다.

2단계. 아래로 스크롤하여 Service Profile:<name>(서비스 프로필:<이름>)로 이동한 다음 섹션을 확장합니다. 원하는 VPN 프로파일 오른쪽의 점 3개(...)를 클릭하고 Edit Feature(기능 수정)를 클릭합니다.

3단계.

확인란을 선택합니다 SD-WAN 원격 액세스 활성화SS

4단계. 저장을 클릭합니다.

원격 액세스 기능 구성

1단계. vManage GUI에서 Configuration(컨피그레이션) ->Configuration Groups(컨피그레이션 그룹)-> <Config Group Name(컨피그레이션 그룹 이름)>으로 이동합니다. 오른쪽의 점 3개(...)를 클릭하고 편집(Edit)을 클릭합니다.

System Profile:<Name> 섹션을 펼칩니다. 기능 추가를 클릭하고 원격 액세스를 검색합니다.

SDRA 프로토콜

참고: SDRA는 IPSec과 SSL을 모두 지원합니다. 그러나 이 설명서에서는 이 실습에 IPSec을 사용하도록 지정하지만, SSL 컨피그레이션은 선택 사항이며 대부분 동일한 단계를 따릅니다.

RADIUS 서버 구성

컨피그레이션의 첫 번째 부분은 Radius 서버 설정 원격 액세스를 구성할 수 있습니다 클릭 Radius 그룹 추가 확장하여 Radius 그룹 추가.

를 펼칩니다. RADIUS 서버 섹션을 클릭하고 RADIUS 서버 추가.

RADIUS IPv4 Address and Key(RADIUS IPv4 주소 및 키)로 RADIUS 서버 컨피그레이션을 입력하고 Add(추가)를 클릭합니다(예: ).

를 펼칩니다. RADIUS 그룹 섹션을 클릭하고 RADIUS 그룹 추가.

드롭다운을 선택하여 vpn의 왼쪽에 있는 를 선택하고 Global을 선택합니다.

이전에 구성된 RADIUS 서버를 추가합니다.

R을 구성하면ADIUS Group(ADIUS 그룹)을 클릭합니다. 추가 RADIUS 그룹을 저장합니다.

완료된 RADIUS 컨피그레이션의 예입니다. 저장을 클릭합니다.

참고: SD-WAN RA 헤드엔드는 원격 액세스 클라이언트 인증 및 사용자별 정책 관리를 위해 RADIUS/EAP 서버를 사용합니다. 서비스 VPN의 모든 SD-WAN RA 헤드엔드에서 RADIUS/EAP 서버에 연결할 수 있어야 합니다.

CA 서버 설정

다음 섹션은 CA 서버 설정그러나 이 CA는 이전 작업에서 구성되었으므로 자동으로 가져옵니다. 여기에는 필수 컨피그레이션이 없습니다.

AnyConnect EAP 설정 구성

다음 섹션은 AnyConnect EAP 설정이며, 이 시나리오에서 사용자는 인증되므로 User Authenticationcheck (사용자 인증) 확인란은 선택된 옵션(기본값)입니다.

참고: 사용자/비밀번호 및 클라이언트 인증서 모두에 대한 이중 인증이 필요한 경우 User & Device Authentication 옵션을 선택합니다. 이 컨피그레이션은 CLI 명령: authentication remote anyconnect-eap aggregate cert-request에 해당합니다

AAA 정책 구성

이 SDRA 가이드의 경우 원격 사용자는 이메일 도메인(예: sdra-user@test.com)을 포함합니다. 따라서 이 작업을 수행하려면 Derive Name from Peer Identity Domain(피어 ID 도메인에서 이름 도출) 옵션을 선택합니다.

Policy Passwordfield:cisco12345

IKEv2 및 IPSec 설정

이 모든 컨피그레이션을 기본값으로 유지하고 저장을 클릭할 수 있습니다.

디바이스 연결 및 구축

원격 액세스가 구성되었으면 연결된 디바이스 탭을 클릭합니다.

원하는 장치의 확인란을 선택합니다 및 구축.

다음을 클릭합니다.

SelectPreview CLI

다음 화면에서 구축 한 번 더

다음을 확인합니다.

PKI 인증서 요청

구축이 완료되면 CLI를 통해 RA 헤드엔드에서 ID 인증서를 요청해야 합니다.

1. CLI RA 헤드엔드에 로그인합니다.

2. show run을 사용하여 신뢰 지점 컨피그레이션이 배포되었는지 확인합니다 | sec crypto pki trustpoint 명령입니다.

crypto pki trustpoint sdra_trustpoint

enrollment url http://192.168.6.3:80

fingerprint 8F0B275AA454891B706AC5F27610157C4BE4C277

subject-name CN=SDRA-6-10.0.0.6-Spoke4-CG

vrf 1

revocation-check none

rsakeypair sdra_trustpoint 2048

auto-enroll 80

hash sha256

3. CA 인증서(루트 인증서)가 sdra_trustpoint에 설치되어 있는지 확인합니다

show crypto pki cert sdra_trustpoint

4. 연결된 CA 인증서가 없으면 CA 서버 인증을 진행합니다

crypto pki authenticate sdra_trustpoint

5. 원격 액세스(RA) 연결에 사용되는 에지 장치의 ID 인증서를 요청합니다.

참고: 원격 액세스가 의도한 대로 작동하는지 확인하려면 나열된 두 인증서가 설치되어 있고 sdra_trustpoint와 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

crypto pki enroll sdra_trustpoint

Spoke4-CG#show crypto pki cert sdra_trustpoint

Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 03

Certificate Usage: General Purpose

Issuer:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Subject:

Name: Spoke4-CG

hostname=Spoke4-CG

cn=SDRA-6-10.0.0.6-Spoke4-CG

Validity Date:

start date: 21:22:15 UTC Apr 26 2024

end   date: 21:22:15 UTC Apr 26 2025

renew date: 21:22:14 UTC Feb 12 2025

Associated Trustpoints: sdra_trustpoint

Storage: nvram:CA-SERVER-SD#3.cer

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 01

Certificate Usage: Signature

Issuer:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Subject:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Validity Date:

start date: 22:37:07 UTC Apr 22 2024

end   date: 22:37:07 UTC Apr 22 2027

Associated Trustpoints: sdra_trustpoint

Storage: nvram:CA-SERVER-SD#1CA.cer

암호화 PKI 디버깅

인증서를 요청하는 동안 문제가 발생하면 debug 명령을 활성화하여 트러블슈팅을 지원하십시오.

debug crypto pki messages debug crypto pki scep debug crypto transactions

참조: RADIUS 속성

원격 액세스 사용자에 해당하는 Cisco AV(attribute-value) Pair 특성으로 RADIUS 서버를 구성해야 합니다.

다음은 FreeRADIUS 사용자 컨피그레이션의 예입니다.

IPSec Cisco AV 쌍 특성:

test.com Cleartext-Password := "cisco12345"

Cisco-AVPair = "ip:interface-config=vrf forwarding 1",

Cisco-AVPair += "ip:interface-config=ip unnumbered GigabitEthernet1",

Cisco-AVPair += "ipsec:addr-pool=sdra_ip_pool",

Cisco-AVPair += "ipsec:route-set=prefix 192.168.6.0/24"

SSL Cisco AV 쌍 특성:

sdra_sslvpn_policy Cleartext-Password := "cisco"

Cisco-AVPair = "ip:interface-config=vrf forwarding 1",

Cisco-AVPair += "ip:interface-config=ip unnumbered GigabitEthernet1",

Cisco-AVPair += "webvpn:addr-pool=sdra_ip_pool"

관련 정보

- AnyConnect 및 ISE 서버로 SD-WAN 원격 액세스 구성

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems