목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

NAT DIA 추적기에 대한 제한 사항

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 릴리스 17.10.1a 및 이전 릴리스에 대한 제한 사항

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 릴리스 17.11.1a 제한 사항

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 릴리스 17.13.1a 제한 사항

NAT DIA 추적기에 지원되는 인터페이스

구성

네트워크 다이어그램

설정

1단계. NAT DIA 추적기 구성

2단계. 추적기를 전송 인터페이스에 바인딩

3단계. 기존 DIA 정책에서 NAT 폴백 활성화

다음을 확인합니다.

문제 해결 추적기

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Catalyst Manager GUI를 사용하여 Cisco IOS XE® 라우터에서 DIA NAT 추적기 및 폴백을 구성하고 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco SD-WAN NAT DIA 정책은 브랜치 디바이스에서 구성해야 합니다. SD-WAN용 DIA(Direct Internet Access) 구현 방법에 대한 지침은 관련 정보 섹션을 참조하십시오.

사용되는 구성 요소

이 문서는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Catalyst SD-WAN Manager 버전 20.14.1

- Cisco Catalyst SD-WAN Controller 버전 20.14.1

- Cisco Edge Router 버전 17.14.01a

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

NAT DIA 추적기에 대한 제한 사항

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 릴리스 17.10.1a 및 이전 릴리스에 대한 제한 사항

- Cisco IOS XE Release 17.6.x 이전 버전에서는 다이얼러 인터페이스에서 NAT DIA 추적기가 지원되지 않습니다. Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.7.1a에서 하위 인터페이스 및 다이얼러 인터페이스는 단일 엔드포인트 및 듀얼 엔드포인트 추적기를 지원합니다.

- DNS URL 엔드포인트는 Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 디바이스에서 지원되지 않습니다.

- 하나의 인터페이스에 하나의 추적기 또는 추적기 그룹만 적용할 수 있습니다.

- NAT 폴백 기능은 Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 릴리스 17.3.2에서만 지원됩니다.

- 주소가 169.254.x.x인 터널의 IP 주소는 수동 터널에서 zScaler 엔드포인트를 추적하는 데 지원되지 않습니다.

- 추적기 그룹을 구성하려면 최소 2개의 단일 엔드포인트 추적기를 구성해야 합니다.

- 추적기 그룹은 최대 2개의 단일 엔드포인트 추적기만 통합할 수 있습니다.

- Cisco IOS XE Release 17.10.1 및 이전 릴리스에서는 IPv6 인터페이스에서 또는 그 반대로 IPv4 추적기를 구성할 수 없습니다. 추적기가 활성 상태가 아닙니다.

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 릴리스 17.11.1a의 제한 사항

- API URL 엔드포인트는 IPv6 DIA 추적기에서만 지원되며 IPv4 DIA 추적기에서는 지원되지 않습니다.

- IPv4 및 IPv6 추적기 모두 동일한 추적기 그룹에서 사용할 수 없습니다.

- IPv6 추적기가 TLOC 터널 인터페이스에서 작동하도록 TLOC 터널 인터페이스 아래에 allow service all 명령을 구성해야 합니다.

- 다중 NAT66 DIA 인터페이스는 지원되지 않습니다.

- 중앙 집중식 데이터 정책에서 NAT 대체가 지원되지 않습니다.

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 릴리스 17.13.1a의 제한 사항

- 엔드포인트 DNS 요소는 추적기 그룹에서 지원되지 않습니다.

참고: 엔드포인트 IP 주소가 HTTP/HTTPS 요청에 응답하는지 확인하십시오. 예를 들어 Google DNS 서버 8.8.8.8은 엔드포인트 IP 주소로 사용할 수 없습니다.

NAT DIA 추적기에 지원되는 인터페이스

다음 인터페이스에 대해 NAT DIA 추적기를 구성할 수 있습니다.

- 셀룰러 인터페이스

- 이더넷 인터페이스

- 이더넷(PPPoE) 인터페이스

- 하위 인터페이스

- DSL 다이얼러 인터페이스(PPPoE 및 PPPoA)

참고: IPv6 NAT DIA 추적기는 이더넷 인터페이스의 물리적 및 하위 인터페이스에서만 지원됩니다.

구성

네트워크 다이어그램

설정

DIA 추적기는 인터넷 또는 외부 네트워크를 사용할 수 없게 되었는지 확인하는 데 도움이 됩니다. NAT DIA 추적 기능은 VPN 0의 전송 인터페이스에서 NAT를 활성화하여 라우터의 데이터 트래픽이 인터넷으로 직접 나가도록 할 때 유용합니다.

인터넷 또는 외부 네트워크를 사용할 수 없게 되면 라우터는 서비스 VPN에서 NAT 경로를 기반으로 계속해서 트래픽을 전달합니다. 인터넷으로 전달된 트래픽은 삭제됩니다. 인터넷 바인딩 트래픽이 삭제되는 것을 방지하려면 에지 라우터에서 DIA 추적기를 구성하여 전송 인터페이스의 상태를 추적합니다. 추적기는 인터넷 상태를 확인하고 추적기와 연결된 연결 지점에 데이터를 반환하기 위해 정기적으로 인터페이스를 조사합니다.

1단계. NAT DIA 추적기 구성

Cisco SD-WAN Manager 메뉴에서 Configuration(컨피그레이션) > Templates(템플릿)로 이동합니다.

기능 템플릿(Feature Templates)을 클릭합니다. 검색 막대에서 Cisco System 기능 템플릿을 검색하고 세 개의 점(...)을 클릭한 후 Edit를 클릭하여 수정합니다.

시스템 피쳐(System feature) 탭에서 추적기(Tracker)를 클릭합니다.

추적기 매개 변수를 구성하려면 New Endpoint Tracker를 클릭합니다.

추적기 매개변수를 입력하고 Add를 클릭합니다.

Name(이름): 추적기의 이름입니다. 이름은 최대 128자의 영숫자입니다. 최대 8개의 추적기를 구성할 수 있습니다.

Threshold(임계값): 전송 인터페이스가 다운되었다고 선언하기 전에 프로브가 응답을 반환할 때까지 기다리는 기간입니다. 범위: 100~1000밀리초. 기본값: 300밀리초.

간격: 전송 인터페이스의 상태를 확인하기 위해 프로브를 보내는 빈도입니다. 범위: 20~600초 기본값: 60초(1분).

멀티플라이어: 전송 인터페이스가 다운되었다고 선언하기 전에 프로브를 재전송할 수 있는 횟수입니다. 범위: 1~10. 기본값: 3.

Tracker Type(추적기 유형): DIA 추적기를 구성하려면 Interface(인터페이스)를 선택합니다.

End Point Type(엔드포인트 유형): IP 주소 또는 DNS Name(DNS 이름) 또는 URL을 선택할 수 있습니다.

End Point DNS Name(엔드포인트 DNS 이름): 엔드포인트의 DNS 이름입니다. 라우터가 전송 인터페이스의 상태를 확인하기 위해 프로브를 보내는 인터넷의 대상입니다.

드롭다운을 클릭하고 Global을 선택하여 기본값을 변경합니다.

업데이트를 클릭합니다.

참고: 추적기 그룹을 구성하기 전에 두 개의 단일 엔드포인트 추적기를 구성해야 합니다.

Next(다음)를 클릭합니다.

Devices(디바이스)를 클릭하고 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다. Config Diff(컨피그레이션 차이) 및 Side by Side Diff(나란히 차이)를 클릭합니다. Configure Devices를 클릭합니다.

vManage에서 추적기 컨피그레이션으로 디바이스 템플릿을 구성했습니다.

2단계. 추적기를 전송 인터페이스에 바인딩

Cisco SD-WAN Manager 메뉴에서 Configuration(컨피그레이션) > Templates(템플릿)로 이동합니다.

검색 막대에서 NAT 전송 인터페이스 기능 템플릿을 검색하고 세 개의 점(...)을 클릭한 다음 Edit(편집)를 클릭하여 수정합니다.

Advanced(고급) 탭을 클릭합니다.

추적기에 추적기 이름을 추가하려면 드롭다운 메뉴에서 Global을 선택합니다.

시스템 템플릿에서 생성한 추적기 이름을 입력하고 Update(업데이트)를 클릭합니다.

Next(다음)를 클릭합니다.

Devices(디바이스)를 클릭하고 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다. Config Diff(컨피그레이션 차이) 및 Side by Side Diff(나란히 차이)를 클릭합니다. Configure Devices를 클릭합니다.

vManage에서 디바이스 템플릿을 구성했습니다.

3단계. 기존 DIA 정책에서 NAT 폴백 활성화

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 디바이스는 DIA(Direct Internet Access)를 위한 NAT 폴백 기능을 지원합니다. NAT 폴백 기능을 사용하면 기본 NAT 경로가 실패할 경우 트래픽이 대체 경로를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 기본 NAT 컨피그레이션에 문제가 있는 경우에도 지속적인 연결이 보장됩니다.

Cisco SD-WAN Manager를 사용하여 NAT 대체를 활성화하려면

Cisco SD-WAN Manager 메뉴에서 Configuration(컨피그레이션) > Policy(정책)로 이동합니다.

데이터 정책을 생성하거나 관리하려면, 페이지의 오른쪽 상단에 있는 Custom Options(사용자 지정 옵션) 드롭다운 메뉴에서 Traffic Policy(트래픽 정책)를 선택합니다.

Centralized Policy(중앙 집중식 정책) > Data Policy(데이터 정책) 마법사에서 Traffic Data(트래픽 데이터)를 클릭하고 DIA 정책에서 세 개의 점(...)을 클릭한 다음 Edit(편집)를 클릭하여 수정할 수 있습니다.

연필 아이콘을 클릭하여 시퀀스를 편집합니다.

Actions(작업)에서 Fallback(대체)을 활성화하고 Sava Match and Action(Sava 일치 및 작업)을 클릭합니다.

Save Data Policy를 클릭합니다.

vSmart Controller에 정책을 적용하려면 Activate(활성화)를 클릭합니다.

Next(다음)를 클릭합니다.

Devices(디바이스)를 클릭하고 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다. Config Diff(컨피그레이션 차이) 및 Side by Side Diff(나란히 차이)를 클릭합니다. Configure Devices를 클릭합니다.

vManage에서 vSmart Controller에 정책을 푸시했습니다.

다음을 확인합니다.

show running-config interface GigabitEthernet1 및 show sdwan running-config 명령을 사용하여 템플릿에 연결한 후 디바이스의 컨피그레이션을 확인할 수 있습니다 | sec 끝점.

show running-config interface GigabitEthernet1

interface GigabitEthernet1

ip address 10.2.7.2 255.255.255.0

no ip redirects

ip nat outside

load-interval 30

negotiation auto

endpoint-tracker tracker1

arp timeout 1200

end

Site400-cE1#show sdwan running-config | sec endpoint

endpoint-tracker tracker1

tracker-type interface

endpoint-dns-name www.cisco.com

threshold 100

interval 30

출력에는 show endpoint-tracker 및 show endpoint-tracker GigabitEthernet1 명령을 사용하여 추적기 상태를 확인하는 방법이 표시됩니다.

Site400-cE1#show endpoint-tracker

Interface         Record Name   Status   Address Family   RTT in msecs   Probe ID  Next Hop

GigabitEthernet1    tracker1     Up      IPv4              8               6       10.2.7.1

Site400-cE1#show endpoint-tracker interface GigabitEthernet1

Interface          Record Name    Status    Address Family   RTT in msecs   Probe ID  Next Hop

GigabitEthernet1    tracker1       Up        IPv4                 8          6        10.2.7.1

다음과 같은 경우 추적기 관련 문제를 디버그하는 데 도움이 되도록 추적기에 대한 타이머 관련 정보가 출력에 표시됩니다.

Site400-cE1#show endpoint-tracker records

Record Name    Endpoint        EndPoint Type    Threshold(ms)  Multiplier   Interval(s)  Tracker-Type

tracker1       www.cisco.com    DNS_NAME           100            3            30         interface

show ip sla summarycommand의 출력입니다.

Site400-cE1#show ip sla summary

IPSLAs Latest Operation Summary

Codes: * active, ^ inactive, ~ pending

All Stats are in milliseconds. Stats with u are in microseconds

ID  Type  Destination    Stats  Return   Last

Code     Run

-----------------------------------------------------------------------

*5  dns    8.8.8.8       RTT=16  OK    16 seconds ago

*6  http   x.x.x.x       RTT=15  OK    3 seconds ago

show sdwan policy from-vsmart 명령을 사용하여 디바이스에 적용된 폴백 컨피그레이션을 확인합니다.

Site400-cE1#show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _VPN12_VPN12_DIA

direction from-service

vpn-list VPN12

sequence 1

match

source-data-prefix-list Site400_AllVPN_Prefixes

action accept

nat use-vpn 0

nat fallback

no nat bypass

default-action drop

문제 해결 추적기

에지 디바이스에서 이러한 디버그를 활성화하여 라우터가 프로브를 보내 전송 인터페이스의 상태를 확인하는 방법을 확인합니다.

- 라우터가 프로브를 전송하는 방법을 모니터링하고 전송 인터페이스의 상태를 확인하려면 debug platform software sdwan tracker 명령을 사용합니다. 이 명령은 17.12.x 릴리스까지 지원됩니다.

- 17.13.x 이상부터 프로브 로그를 모니터링하려면 이러한 디버그를 활성화합니다.

- 플랫폼 소프트웨어 추적 ios R0 sdwanrp-tracker 디버그 설정

- 플랫폼 소프트웨어 추적 ios R0 sdwanrp-cfg 디버그 설정

- IP SLA 작업 오류 및 추적과 관련된 로그를 확인하려면 이러한 디버그를 활성화합니다. 이러한 로그는 IP SLA 작업이 실패하는지 보여줍니다.

- ip sla 추적 디버그

- 디버그 ip sla 오류

다음 show 및 monitor 명령을 실행하여 디버그 로그를 확인합니다.

- show logging profile sdwan internal

- 모니터 로깅 프로파일 sdwan 내부

Site400-cE1#show logging profile sdwan internal

Logging display requested on 2024/08/13 08:10:45 (PDT) for Hostname: [Site400-cE1], Model: [C8000V], Version: [17.14.01a], SN: [9BX514OJB4H], MD_SN: [SSI130300YK]

Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds

executing cmd on chassis local ...

Unified Decoder Library Init .. DONE

Found 1 UTF Streams

2024/08/13 08:02:28.408998337 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 slaSchedulerEventWakeup

2024/08/13 08:02:28.409061529 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Starting an operation

2024/08/13 08:02:28.409086404 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE: Sla sync operation start: pid:481

2024/08/13 08:02:28.409160541 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE: Sla sync handler: pid: 481

2024/08/13 08:02:28.409182208 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Starting dns operation

2024/08/13 08:02:28.409197024 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Query name - www.cisco.com

2024/08/13 08:02:28.409215496 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 DNS: IP Address update based on Source interface: GigabitEthernet1

2024/08/13 08:02:28.409242243 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Source IP (from idb): 10.2.7.2

2024/08/13 08:02:28.409274690 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Destination address: 8.8.8.8

2024/08/13 08:02:28.409298157 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Source address: 10.2.7.2

2024/08/13 08:02:28.409377223 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Nexthop address: 10.2.7.1

2024/08/13 08:02:28.409391034 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Real address: 8.8.8.8

2024/08/13 08:02:28.409434969 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 actual target queried = www.cisco.com

2024/08/13 08:02:28.409525831 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Pre-routed DNS query = www.cisco.com

2024/08/13 08:02:28.426966448 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Query return code - no error

2024/08/13 08:02:28.427004143 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Received IP address: x.x.x.x

2024/08/13 08:02:28.427029754 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 RTT=18

2024/08/13 08:02:28.427161550 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update

2024/08/13 08:02:28.427177727 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating result

2024/08/13 08:02:28.427188035 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427199147 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427208941 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 IPSLA Api stats update

2024/08/13 08:02:28.427219960 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats minResponseTime 17

2024/08/13 08:02:28.427238042 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 1

2024/08/13 08:02:28.427301952 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427316275 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Get: slaTagApiStatsLatest - latest retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427326235 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): Received IPSLA status for DNS probe, probe_id - [10] SLA latest retcode 1 ( OK )

2024/08/13 08:02:28.427328425 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS status callback for probe_id - [10]

2024/08/13 08:02:28.427341452 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS query valid TRUE

2024/08/13 08:02:28.427343152 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS resolved address x.x.x.x

2024/08/13 08:02:28.427344332 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS probe handler probe id 10

2024/08/13 08:02:28.427349194 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427359268 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats minResponseTime 17

2024/08/13 08:02:28.427370416 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 1

2024/08/13 08:02:28.427555382 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427565670 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427577691 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 56

2024/08/13 08:02:28.427588947 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427600567 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 56

2024/08/13 08:02:28.427611465 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427620724 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427645035 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: set Wakeup timer: 59981 (ms) op=176, max= 0

2024/08/13 08:02:55.599896668 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 slaSchedulerEventWakeup

2024/08/13 08:02:55.599966240 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Starting an operation

2024/08/13 08:02:55.599981173 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Starting http operation

2024/08/13 08:02:55.600045761 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Nexthop address: 10.2.7.1

2024/08/13 08:02:55.600111585 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 DNS ok:Socket setup & register XDM, http=0x80007B15E3C48358

2024/08/13 08:02:55.600330868 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 slaSocketConnect return =11

2024/08/13 08:02:55.610693565 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Socket receive length -1

2024/08/13 08:02:55.610717011 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Wait connection Event:Socket setup & register XDM, http=0x80007B15E3C48358

2024/08/13 08:02:55.610777327 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Sent 39 of 39 bytes

2024/08/13 08:02:55.610788233 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Wait connection - connected

2024/08/13 08:02:55.618534651 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Socket Recv:Time to first byte: 18 ms

2024/08/13 08:02:55.618685838 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 HTTP RTT=18

2024/08/13 08:02:55.618697389 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update

2024/08/13 08:02:55.618706090 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update: Updating result

2024/08/13 08:02:55.618714316 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:55.618723915 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:55.618732815 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 IPSLA Api stats update

2024/08/13 08:02:55.618821650 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats minResponseTime 19

2024/08/13 08:02:55.618833396 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 1

2024/08/13 08:02:55.618857012 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

관련 정보

SD-WAN용 DIA(Direct Internet Access) 구현

Cisco Catalyst SD-WAN NAT 컨피그레이션 가이드

Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN 디바이스의 NAT 대체

기술 지원 및 문서 − Cisco Systems