목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

네트워크 다이어그램

설정

VPN 기능 템플릿

디바이스 템플릿

확인

활용 사례

제한 사항

관련 정보

소개

이 문서에서는 vManage 기능 템플릿을 사용하여 TLOC 확장을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- vManage 기능 템플릿 사용

- vEdge 디바이스 2개를 vManage에 성공적으로 온보딩해야 함

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco vManage 버전 20.6.3

- vEdge 20.6.3

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

네트워크 다이어그램

네트워크 토폴로지

설정

이 문서에서는 이미 나머지 기능 템플릿이 구성되어 있다고 가정합니다. 동일한 기능 템플릿 워크플로가 Cisco IOS® XE SD-WAN 디바이스에 적용됩니다.

총 4개의 기능 템플릿을 생성하여 vEdge 디바이스 템플릿에 적용합니다.

VPN 기능 템플릿

이 기능 템플릿에는 VPN 0, VPN 인터페이스 이더넷(기본 WAN 연결), VPN 인터페이스 이더넷(Tunnel/NoTlocExt) 및 VPN 인터페이스 이더넷(TlocExt/NoTunnel)이 포함됩니다.

VPN 기능 템플릿

기능 템플릿 생성 단계:

1. VPN 0: 기본 구성 섹션에서 전송 VPN에 대한 특정 디바이스 값을 선택하고 DNS 섹션에서 DNS 서버 주소를 추가합니다.

VPN 0 기능 템플릿 기본 컨피그레이션

IPv4 경로 섹션에서 2개의 다음 홉 주소(기본 WAN 및 TLOC-EXT)에 대한 특정 디바이스 값으로 접두사를 추가합니다.

VPN 0 기능 템플릿 IPv4 경로

VPN 0 기능 템플릿 IPv4 경로 다음 홉

2. VPN 인터페이스 이더넷(기본 WAN 연결): 인터페이스가 종료 상태가 아닌지 확인합니다. 인터페이스 이름, 설명 및 IP 주소에 대한 특정 디바이스 값을 선택합니다.

기본 WAN 인터페이스 기능 템플릿 기본 컨피그레이션

터널 인터페이스가 ON으로 설정되어 있는지 확인합니다. Primary WAN Color(기본 WAN 색상)에 대한 특정 디바이스 값을 선택합니다.

VPN 0 기능 템플릿 터널 인터페이스

NAT가 공용 WAN 인터페이스에 대해 ON으로 설정되었는지 확인합니다.

VPN 0 인터페이스 템플릿 NAT

3. VPN 인터페이스 이더넷(TLOC-EXT/NO Tunnel Interface): TLOC-Ext 인터페이스가 종료 상태가 아닌지 확인합니다. 인터페이스, 설명 및 IP 주소에 대한 특정 디바이스 값을 선택합니다. 터널 인터페이스가 Off로 설정되었는지 확인합니다.

TLOC-EXT/NO 터널 인터페이스 기본 컨피그레이션

고급 섹션에서 TLOC-Ext 인터페이스 추가:

TLOC-Ext 인터페이스

4. VPN 인터페이스 이더넷(Tunnel Interface/No Tloc-ext): 인터페이스가 종료 상태가 아닌지 확인합니다. 인터페이스, 설명 및 IP 주소에 대한 특정 디바이스 값을 선택합니다.

터널 인터페이스/No Tloc-ext 기본 컨피그레이션

터널 인터페이스가 ON으로 설정되어 있는지 확인합니다. Tloc-Ext 색상의 특정 장치 값 선택:

터널 인터페이스

디바이스 템플릿

디바이스 템플릿을 생성하는 단계:

1. 기능 템플릿에서 디바이스 템플릿을 생성합니다.

기능 템플릿의 디바이스 템플릿

2. 필요한 모든 기능 템플리트를 채웁니다.

기능 템플릿 기본 컨피그레이션이 포함된 디바이스 템플릿 세부 정보

기능 템플릿 전송 및 관리가 포함된 디바이스 템플릿 세부 정보

3. 두 디바이스를 디바이스 템플릿에 연결합니다.

템플릿에 디바이스 연결

4. 사용 가능한 장치에서 선택한 장치 탭으로 두 장치를 모두 이동합니다.

사용 가능한 디바이스를 선택한 디바이스로 이동

5. 두 장치에 대한 모든 필수 상세내역을 입력합니다.

사이트35_vEdge1

값 업데이트 1

사이트35_vEdge2

값 업데이트 2

6. 선택한 값이 다음 장치를 위한 것인지 확인합니다.

사이트35_vEdge1

컨피그레이션 미리 보기 1

사이트35_vEdge2

컨피그레이션 미리 보기 2

6. 마지막으로 다음 컨피그레이션을 디바이스에 푸시합니다.

컨피그레이션 구성

다음 출력에서는 템플릿이 성공적으로 푸시되면 vpn 0에 대해 실행 중인 컨피그레이션을 캡처합니다.

사이트35_vEdge1

Site35_vEdge1# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.120/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.30.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/2

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.40.4/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.5

!

Site35_vEdge1#

사이트35_vEdge2

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2# sh run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.66/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.30.5/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

interface ge0/2

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.40.5/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.40.4

!

Site35_vEdge2#

확인

1. 템플릿이 두 디바이스에 성공적으로 연결되었습니다.

템플릿 밀어넣기 성공

2. 기본 WAN 및 TLOC-Ext 인터페이스를 통해 제어 연결이 활성화됩니다.

제어 연결 확인 1

제어 연결 확인 2

활용 사례

로컬 사이트 설계에 따라 L2 또는 L3 TLOC 확장을 사용하여 TLOC 확장을 구현할 수도 있습니다.

1. L2 TLOC 확장: 이러한 확장은 동일한 브로드캐스트 도메인 또는 동일한 서브넷에 있습니다.

2. L3 TLOC 확장: 이러한 확장은 L3 장치로 구분되며 모든 라우팅 프로토콜을 실행할 수 있습니다(Cisco IOSXE SD-WAN 장치에서만 지원됨).

참고: Cisco SD-WAN Design Guide의 WAN Edge Deployment 장에서 TLOC Extension 섹션을 참조하십시오.

제한 사항

● 및 TLOC 확장 인터페이스는 L3 라우팅 인터페이스에서만 지원됩니다. L2 스위치 포트/SVI는 WAN/터널 인터페이스로 사용할 수 없으며 서비스 측에서만 사용할 수 있습니다.

● LTE는 WAN 에지 라우터 간의 TLOC 확장 인터페이스로도 사용되지 않습니다.

● L3 TLOC 확장은 Cisco IOSXE SD-WAN 라우터에서만 지원되며 vEdge 라우터에서는 지원되지 않습니다.

● 터널 인터페이스에 바인딩된 전송 인터페이스에서는 TLOC 확장이 작동하지 않습니다.

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드