목차

소개

문제

솔루션

EPC로 문제 해결

Cisco IOS-XE Packet Tracer Utility의 도움으로 문제 해결

소개

이 문서에서는 EPC(Embedded Packet Capture) 및 Packet Trace 유틸리티를 사용하여 Cisco IOS-XE SD-WAN을 실행하는 라우터에서 간헐적인 연결 실패 문제 해결 접근 방식의 예를 설명합니다.

문제

지사 사이트의 사용자는 SAP®, SSH, 일부 FTP 클라이언트 및 기타 애플리케이션 세트와 같은 DIA(Direct Internet Access)를 사용하는 일부 인터넷 애플리케이션이 유휴 시간이 약 2-3분 이상 경과하면 시간 초과된다고 보고합니다.네트워크 통신이 필요한 애플리케이션 내에서 활성 작업을 수행하면 애플리케이션이 제대로 작동하며 문제가 관찰되지 않습니다.

예를 들어, show version을 실행하고 아무 작업 없이 2분 이상 세션을 유휴 상태로 둔 경우 다음 출력에서와 같이 키보드의 아무 키나 누릅니다.

router#Connection reset by 100.64.2.9 port 22

라우터의 터미널 회선에서 IDLE 시간 초과가 확인되었으며 exec-timeout이 10분으로 설정되었으며 설명된 동작에 대해 책임지지 않음을 발견했습니다(다른 애플리케이션에도 영향을 미침).

router#show user

Line       User       Host(s)              Idle       Location

*  1 vty 0     ekhabaro   idle                 00:00:00 10.149.4.41

Interface    User               Mode         Idle     Peer Address

unknown      (ONEP)             csrmgmt_infr 00:00:14

router#show line vty 0 | s Timeout

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

이 문제를 실시간으로 경험하는 또 다른 방법은 일부 공용 FTP에 연결하는 것입니다.그런 다음 2-3분 동안 활동이 없으면 디렉터리 목록을 새로 고치거나 폴더를 변경하거나 다운로드하려고 하면 메시지가 빨간색으로 표시됩니다.

솔루션

이러한 문제는 가끔 문제를 해결하는 데 복잡하지만, IOS-XE Datapath Packet Trace 기능 및 EPC(Embedded Packet Capture) IOS-XE 유틸리티를 제공하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.다음은 트러블슈팅을 위한 사용 및 접근 방식의 예입니다.

EPC로 문제 해결

라우터에서 EPC(Embedded Packet Capture)를 구성하고 시작합니다.이 사이트는 DIA를 사용하므로 외부 및 내부 인터페이스에서 트래픽을 별도로 캡처해야 합니다.198.51.100.7은 FTP 서버의 IP 주소이며 10.5.40.14은 클라이언트의 IP 주소입니다.

Branch#config-transaction

admin connected from 127.0.0.1 using console on Branch

Branch(config)# ip access-list extended CAP_ACL

Branch(config-ext-nacl)# 10 permit ip any host 10.5.40.14

Branch(config-ext-nacl)# 20 permit ip host 10.5.40.14 any

Branch(config-ext-nacl)# 30 permit ip any host 198.51.100.7

Branch(config-ext-nacl)# 40 permit ip host 198.51.100.7 any

Branch(config-ext-nacl)# commit

Commit complete.

Branch(config-ext-nacl)# end

Branch#

Branch#monitor capture CAP_EXT interface GigabitEthernet 2 both

Branch#monitor capture CAP_EXT interface GigabitEthernet 3 both

Branch#monitor capture CAP_INT interface GigabitEthernet 7 both

Branch#monitor capture CAP_EXT access-list CAP_ACL

Branch#monitor capture CAP_INT access-list CAP_ACL

Branch#monitor capture CAP_EXT start

Started capture point : CAP_EXT

Branch#monitor capture CAP_INT start

Started capture point : CAP_INT

다음으로, FileZilla FTP 클라이언트를 사용하여 FTP 서버에 연결하는 사용자의 호스트에서Edit(편집) > Settings of FTP client options(FTP 클라이언트 옵션의 설정)에서 연결에 대한 FTP 클라이언트 시간 제한을 비활성화해야 합니다.

기본적으로 FileZilla FTP 클라이언트는 20초 후 세션 자체를 닫으며 사용자가 다른 응용 프로그램을 사용하여 확인한 문제를 재현할 수 없습니다.

비활성 상태가 약 2-3분 후에 디렉터리 목록을 새로 고쳐 보십시오.

그런 다음 FTP 클라이언트에서 스크린샷과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

다음으로, 내부 및 외부 인터페이스 모두에서 일부 패킷이 캡처되었는지 확인하고 EPC를 중지하고 버퍼를 내보냅니다.

Branch#show monitor capture CAP_EXT buffer

buffer size (KB) : 10240

buffer used (KB) : 128

packets in buf   : 37

packets dropped  : 0

packets per sec  : 24

Branch#show monitor capture CAP_INT buffer

buffer size (KB) : 10240

buffer used (KB) : 128

packets in buf   : 39

packets dropped  : 0

packets per sec  : 1

Branch#monitor capture CAP_INT stop_export

Exported Successfully

Branch#monitor capture CAP_EXT stop_export

Exported Successfully

Wireshark를 사용하여 분석할 수 있도록 캡처를 PC에 업로드합니다.

Branch#copy flash:CAP_INT.pcap sftp://admin:admin@203.0.113.36: vrf Mgmt-intf

Address or name of remote host [203.0.113.36]?

Destination username [admin]?

Destination filename [CAP_INT.pcap]?

SFTP send: Writing to /CAP_INT.pcap size 4362

!

4362 bytes copied in 0.296 secs (14736 bytes/sec)

Branch#copy flash:CAP_EXT.pcap sftp://admin:admin@203.0.113.36: vrf Mgmt-intf

Address or name of remote host [203.0.113.36]?

Destination username [admin]?

Destination filename [CAP_EXT.pcap]?

SFTP send: Writing to /CAP_EXT.pcap size 3839

!

3839 bytes copied in 0.299 secs (12839 bytes/sec)

두 파일을 별도의 Wireshark 창에서 열고 Time Display Format을 설정하여 외부 인터페이스의 패킷과 타임스탬프를 기준으로 내부 인터페이스의 패킷의 상관관계를 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.

그런 다음 윈도우를 정렬하고 외부 및 내부 인터페이스에서 수행된 패킷 캡처 간의 차이를 확인합니다(캡처에서 FTP PASV 요청을 찾음).

요청이 외부로 전송되고 다수의 재전송이 발생했음을 알 수 있습니다.이때 외부 호스트의 패킷(예: 패킷 번호 88,90,92 등)이 내부 호스트에 도달하지 않는 이유는 명확하지 않지만 EPC는 유용한 정보를 제공하고 일부 패킷이 cEdge 라우터에 의해 삭제되고 있음을 확인했습니다.

Cisco IOS-XE Packet Tracer Utility의 도움으로 문제 해결

더 자세히 조사하려면 FTP 서버 공용 주소를 기반으로 패킷 캡처를 사용하고 데이터를 필터링해야 합니다.

debug platform condition ipv4 198.51.100.7/32 both

debug platform packet-trace packet 1024 fia-trace data-size 4096

debug platform condition start

!if you want to capture HEX data of the packet, use as well:

debug platform packet-trace copy packet both size 2048 L2

그런 다음 FTP에 다시 연결한 다음 2-3분 이상 기다렸다가 새로 고침 버튼을 클릭하거나 다른 항목을 다시 다운로드하십시오.로그에서 이미지에 표시된 것과 동일한 오류 메시지를 확인할 수 있습니다.

이제 packet-trace에서 패킷 중 하나가 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

134   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

135   Tu6000001                 Gi7                       FWD

136   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

137   Tu6000001                 Gi3                       FWD

138   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

139   Tu6000001                 Gi7                       FWD

140   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

141   Tu6000001                 Gi3                       FWD

142   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

143   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

144   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

145   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

146   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

147   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

148   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

149   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

150   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

151   Gi3                       Gi3                       DROP   479 (SdwanImplicitAclDrop)

또한 특정 패킷의 세부사항을 확인할 수 있습니다.

Branch#show platform packet-trace packet 151

Packet: 151         CBUG ID: 151

Summary

Input     : GigabitEthernet3

Output    : GigabitEthernet3

State     : DROP 479 (SdwanImplicitAclDrop)       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Timestamp

Start   : 179731083510 ns (11/07/2019 13:08:27.567722 UTC)

Stop    : 179731145820 ns (11/07/2019 13:08:27.567785 UTC)

Path Trace

Feature: IPV4(Input)

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Source      : 198.51.100.7

Destination : 100.64.2.10

Protocol    : 6 (TCP)

SrcPort   : 21

DstPort   : 5801

Feature: DEBUG_COND_INPUT_PKT

Entry       : Input - 0x817e8838

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 8280 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME

Entry       : Input - 0x817e885c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 4160 ns

Feature: SDWAN Implicit ACL               <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Action : DISALLOW

Reason : SDWAN_SERV_TCP

Defer Action to Ingress ACL : No

Feature: STILE_LEGACY_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x81835c68

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12900 ns

Feature: INGRESS_MMA_LOOKUP_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x8182be6c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 14940 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_EXT

Entry       : Input - 0x81819480

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 22040 ns

Feature: INPUT_FNF_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x818185bc

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 17580 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_RELEASE_EXT

Entry       : Input - 0x81818e08

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 4680 ns

Feature: INPUT_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x817ed780

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 5540 ns

Feature: IPV4_SDWAN_IMPLICIT_ACL     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x8183c774

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 449760 ns

Packet Copy In

00505608 6e500050 56add375 08004500 00363481 40002d06 122c5a82 46496440

020a0015 16a9f873 89d3efaa e3785019 00e523cb 00003432 31205469 6d656f75

Packet Copy Out

00505608 6e500050 56add375 08004500 00363481 40002c06 132c5a82 46496440

020a0015 16a9f873 89d3efaa e3785019 00e523cb 00003432 31205469 6d656f75

이러한 패킷은 대상 FTP 서버에서 재전송됩니다.이미 패킷 캡처에서 유사한 재전송 세트가 발견되었습니다.

packet-trace 출력에 따라 어떤 이유로 SD-WAN 암시적 ACL(터널 인터페이스 컨피그레이션에서 허용되는 서비스 목록)이 패킷을 삭제하는 것 같습니다.이 과정을 <<<<<<<< 표시 로 강조 표시된 행에서 완료할 수 있습니다.테스트하려면 SD-WAN 암시적 ACL을 제외하고 해당 외부 인터페이스의 컨피그레이션에서 모든 서비스를 허용합니다.

Branch#config-transaction

admin connected from 127.0.0.1 using console on Branch

Branch(config)# sdwan

Branch(config-sdwan)# interface GigabitEthernet3

Branch(config-interface-GigabitEthernet3)# tunnel-interface

Branch(config-tunnel-interface)# allow-service all

Branch(config-tunnel-interface)# commit

Commit complete.

팁:또 다른 옵션은 명시적 IPv4 access-list를 구성하고 GigabitEthernet3 인터페이스의 원격 호스트에서 access-group 명령을 사용하여 패킷을 허용하는 것이며, 이는 SDWAN 암시적 ACL을 재정의합니다.

컨피그레이션이 커밋되면 테스트를 반복하되 패킷 추적을 중지하고 다음 이전에 다시 시작해야 합니다.

debug platform condition stop

debug platform packet-trace packet 1024 fia-trace data-size 4096

debug platform condition start

문제가 한 번 더 재현된 경우(예: 디렉터리를 변경하려고 할 때) FTP 클라이언트(FTP 클라이언트가 다시 연결하려고 시도함)의 로그에 따라 연결이 손실된 경우 패킷 추적 통계를 다시 한 번 확인합니다.

Branch# show platform packet-trace statistics

Packets Summary

Matched  292

Traced   292

Packets Received

Ingress  282

Inject   10

Count       Code  Cause

10          6     QFP Fwall generated packet

Packets Processed

Forward  134

Punt     134

Count       Code  Cause

5           22    QFP Fwall generated packet

129         64    Service Engine packet

Drop     24

Count       Code  Cause

21          55    ForUs

Consume  0

이제 또 다른 삭제 코드인 "DROP 55 (ForUs)"를 발견할 수 있습니다. 암시적 ACL을 allow-service all 컨피그레이션으로 비활성화했지만 패킷은 여전히 삭제됩니다.자세히 살펴보고 삭제된 패킷과 전달된 패킷의 차이를 파악하십시오.

Branch#show platform packet-trace summary

<skipped>

269   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

270   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

271   Tu6000001                 Gi7                       FWD

272   Tu6000001                 Gi7                       FWD

273   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

274   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

275   Tu6000001                 Gi3                       FWD

276   Tu6000001                 Gi3                       FWD

277   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

278   Tu6000001                 Gi3                       FWD

279   Gi3                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

280   Tu6000001                 Gi7                       FWD

281   Gi7                       internal0/0/svc_eng:0     PUNT   64  (Service Engine packet)

282   Tu6000001                 Gi3                       FWD

283   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

284   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

285   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

286   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

287   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

288   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

289   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

290   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

291   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

292   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

293   Gi3                       Gi3                       DROP   55  (ForUs)

이전 출력에서 Gi7은 서비스 측 인터페이스이고 Gi3은 전송 측 인터페이스입니다.예를 들어, 패킷 279와 패킷 283의 차이를 비교합니다(중요한 차이점은 <<<<<<)로 표시됨).

Branch#show platform packet-trace packet 279

Packet: 279         CBUG ID: 794

Summary

Input     : GigabitEthernet3

Output    : internal0/0/svc_eng:0

State     : PUNT 64  (Service Engine packet)

Timestamp

Start   : 142279273535701 ns (11/07/2019 12:46:47.57026 UTC)

Stop    : 142279273732912 ns (11/07/2019 12:46:47.57223 UTC)

Path Trace

Feature: IPV4(Input)

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Source      : 198.51.100.7

Destination : 100.64.2.10

Protocol    : 6 (TCP)

SrcPort   : 28143

DstPort   : 5668

Feature: DEBUG_COND_INPUT_PKT

Entry       : Input - 0x817e8838

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 5880 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME

Entry       : Input - 0x817e885c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 7320 ns

Feature: SDWAN Implicit ACL   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Action : ALLOW

Reason : SDWAN_NAT_DIA    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Defer Action to Ingress ACL : No

Feature: IPV4_SDWAN_IMPLICIT_ACL

Entry       : Input - 0x8183c774

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 112800 ns

Feature: IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN

Entry       : Input - 0x817e8860

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 78480 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN

Entry       : Input - 0x817e8848

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 1460 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN_CLR_TXT

Entry       : Input - 0x817e884c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 120 ns

Feature: IPV4_INPUT_VFR     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x817e89b0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 3880 ns

Feature: NAT                <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Direction   : OUT to IN

Action      : Translate Destination

Steps       :

Match id    : 1

Old Address : 100.64.2.10 05668

New Address : 10.5.40.14  49588

Feature: IPV4_NAT_INPUT_FIA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x8182c8a8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 117600 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE_EXT

Entry       : Input - 0x817e8858

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 19620 ns

Feature: RELOOKUP_NOTIFY_EXT

Entry       : Input - 0x817eed90

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 14040 ns

Feature: IPV4_INTERNAL_DST_LOOKUP_CONSUME_EXT

Entry       : Input - 0x817e8870

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 4620 ns

Feature: IPV4_INPUT_FOR_US_EXT

Entry       : Input - 0x817e89a4

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 280 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG_EXT

Entry       : Input - 0x817e89c0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 2720 ns

Feature: CFT

API                   : cft_handle_pkt

packet capabilities   : 0x0000018c

input vrf_idx         : 0

calling feature       : STILE

direction             : Input

triplet.vrf_idx       : 3

triplet.network_start : 0x01003f8e

triplet.triplet_flags : 0x00000000

triplet.counter       : 32

cft_bucket_number     : 942419

cft_l3_payload_size   : 20

cft_pkt_ind_flags     : 0x00000100

cft_pkt_ind_valid     : 0x00009bff

tuple.src_ip          : 198.51.100.7

tuple.dst_ip          : 10.5.40.14

tuple.src_port        : 28143

tuple.dst_port        : 49588

tuple.vrfid           : 3

tuple.l4_protocol     : TCP

tuple.l3_protocol     : IPV4

pkt_sb_state          : 0

pkt_sb.num_flows      : 1

pkt_sb.tuple_epoch    : 32

returned cft_error    : 0

returned fid          : 0xec4eeb70

Feature: NBAR

Packet number in flow: N/A

Classification state: Final

Classification name: ftp-data

Classification ID: [IANA-L4:20]

Classification source: Unknown

Number of matched sub-classifications: 0

Number of extracted fields: 0

Is PA (split) packet: False

TPH-MQC bitmask value: 0x0

Is optimized packet: False

Feature: IPV4_INPUT_STILE_LEGACY_EXT

Entry       : Input - 0x81835ba8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 315800 ns

Feature: IPV4_INPUT_FNF_FIRST_EXT

Entry       : Input - 0x81818128

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 62200 ns

Feature: SDWAN_APP_ROUTE_POLICY_EXT

Entry       : Input - 0x8183c758

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12440 ns

Feature: SDWAN_DATA_POLICY_OUT_EXT

Entry       : Input - 0x8183c754

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12520 ns

Feature: IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS_EXT

Entry       : Input - 0x817e8864

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 8900 ns

Feature: IPV4_INPUT_IPOPTIONS_GOTO_OUTPUT_FEATURE_EXT

Entry       : Output - 0x817e895c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 9840 ns

Feature: CBUG_OUTPUT_FIA

Entry       : Output - 0x817e8840

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 6520 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_VFR

Entry       : Output - 0x817e89b4

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 3660 ns

Feature: ZBFW

Action  : Fwd

Zone-pair name         : ZP_GUEST-INSIDE_OUTSID_642078363

Class-map name         : BRANCH-DIA-GUEST-seq-11-cm_

Input interface        : GigabitEthernet3

Egress interface       : GigabitEthernet7

AVC Classification ID  : 0

AVC Classification name: N/A

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 296980 ns

Feature: CFT

API                   : cft_handle_pkt

packet capabilities   : 0x00000014

input vrf_idx         : 0

calling feature       : UTD

direction             : Input

triplet.vrf_idx       : 3

triplet.network_start : 0x01003f8e

triplet.triplet_flags : 0x00000004

triplet.counter       : 32

cft_bucket_number     : 942419

cft_l3_payload_size   : 20

cft_pkt_ind_flags     : 0x00000100

cft_pkt_ind_valid     : 0x0000bbff

tuple.src_ip          : 198.51.100.7

tuple.dst_ip          : 10.5.40.14

tuple.src_port        : 28143

tuple.dst_port        : 49588

tuple.vrfid           : 3

tuple.l4_protocol     : TCP

tuple.l3_protocol     : IPV4

pkt_sb_state          : 0

pkt_sb.num_flows      : 1

pkt_sb.tuple_epoch    : 32

returned cft_error    : 0

returned fid          : 0xec4eeb70

Feature: UTD Policy (First FIA)

Action         : Divert

Input interface : GigabitEthernet3

Egress interface: GigabitEthernet7

Feature: OUTPUT_UTD_FIRST_INSPECT

Entry       : Output - 0x8183a0d8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 117420 ns

Feature: UTD Inspection

Action         : Divert

Input interface : GigabitEthernet3

Egress interface: GigabitEthernet7

Feature: OUTPUT_UTD_FINAL_INSPECT

Entry       : Output - 0x8183a108

Input       : GigabitEthernet3

Output      : GigabitEthernet7

Lapsed time : 122900 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_LOOKUP_PROCESS_EXT

Entry       : Output - 0x817ee0e8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 10980 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE_EXT

Entry       : Output - 0x817edfd0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 16200 ns

Feature: CBUG_OUTPUT_FIA

Entry       : Output - 0x817e8840

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 4960 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_VFR

Entry       : Output - 0x817e89b4

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 520 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 4420 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_THREAT_DEFENSE

Entry       : Output - 0x81838278

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 3300 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG

Entry       : Output - 0x817e89c0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 320 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT_CLR_TXT

Entry       : Output - 0x817e8854

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 4740 ns

Feature: UTD Encaps

Action         : Encaps

Input interface : GigabitEthernet3

Egress interface: Tunnel6000001

Feature: IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE

Entry       : Output - 0x817e83b0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 296420 ns

Feature: DEBUG_COND_MAC_EGRESS

Entry       : Output - 0x817e8844

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 860 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT

Entry       : Output - 0x817e8850

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 300 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_FRAG

Entry       : Output - 0x817e89a8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 2560 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_SDWAN_FNF_FINAL

Entry       : Output - 0x818181b8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 100980 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_OUTPUT_FINAL

Entry       : Output - 0x81838bac

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 55460 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_GOTO_OUTPUT

Entry       : Output - 0x81838bb0

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 3920 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_FW_CHECK_EXT

Entry       : Output - 0x81838de8

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 9520 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE_EXT

Entry       : Output - 0x817e8858

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 14960 ns

Feature: IPV4_INPUT_ARL_EXT

Entry       : Output - 0x817e89d0

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 5680 ns

Feature: IPV4_INTERNAL_DST_LOOKUP_CONSUME_EXT

Entry       : Output - 0x817e8870

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 1260 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_ENCAP_FOR_US_EXT

Entry       : Output - 0x81838db8

Input       : Tunnel6000001

Output      : Tunnel6000001

Lapsed time : 5460 ns

Feature: IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS_EXT

Entry       : Output - 0x817e8864

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 960 ns

Feature: IPV4_TUNNEL_ENCAP_GOTO_OUTPUT_FEATURE_EXT

Entry       : Output - 0x817ee30c

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 13020 ns

Feature: CBUG_OUTPUT_FIA

Entry       : Output - 0x817e8840

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 1980 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_VFR

Entry       : Output - 0x817e89b4

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 660 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 15960 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_THREAT_DEFENSE

Entry       : Output - 0x81838278

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 1720 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG

Entry       : Output - 0x817e89c0

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 660 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT_CLR_TXT

Entry       : Output - 0x817e8854

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 1560 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE

Entry       : Output - 0x817e83b0

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 10420 ns

Feature: DEBUG_COND_MAC_EGRESS

Entry       : Output - 0x817e8844

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 520 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_OUT

Entry       : Output - 0x817e8850

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 180 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_FRAG

Entry       : Output - 0x817e89a8

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 940 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_SDWAN_FNF_FINAL

Entry       : Output - 0x818181b8

Input       : Tunnel6000001

Output      : VirtualPortGroup1

Lapsed time : 2560 ns

Feature: OUTPUT_SERVICE_ENGINE

Entry       : Output - 0x81834550

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 65820 ns

Feature: IPV4_INTERNAL_ARL_SANITY_EXT

Entry       : Output - 0x817e89f4

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 12280 ns

Feature: ZBFW

Action  : Fwd

Zone-pair name         : N/A

Class-map name         : N/A

Input interface        : Tunnel6000001

Egress interface       : internal0/0/svc_eng:0

AVC Classification ID  : 0

AVC Classification name: N/A

Feature: IPV4_OUTPUT_INSPECT_EXT

Entry       : Output - 0x8181c97c

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 38200 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_THREAT_DEFENSE_EXT

Entry       : Output - 0x81838278

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 1980 ns

Feature: IPV4_VFR_REFRAG_EXT

Entry       : Output - 0x817e89c0

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 400 ns

Feature: IPV4_OUTPUT_DROP_POLICY_EXT

Entry       : Output - 0x817e893c

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 26240 ns

Feature: INTERNAL_TRANSMIT_PKT_EXT

Entry       : Output - 0x817e88e4

Input       : Tunnel6000001

Output      : internal0/0/svc_eng:0

Lapsed time : 156540 ns

Branch#show platform packet-trace packet 283

Packet: 283         CBUG ID: 798

Summary

Input     : GigabitEthernet3

Output    : GigabitEthernet3

State     : DROP 55  (ForUs)

Timestamp

Start   : 142367023778233 ns (11/07/2019 12:48:14.807268 UTC)

Stop    : 142367023853492 ns (11/07/2019 12:48:14.807343 UTC)

Path Trace

Feature: IPV4(Input)

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Source      : 198.51.100.7

Destination : 100.64.2.10

Protocol    : 6 (TCP)

SrcPort   : 21

DstPort   : 5635

Feature: DEBUG_COND_INPUT_PKT

Entry       : Input - 0x817e8838

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 12340 ns

Feature: IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME

Entry       : Input - 0x817e885c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 7140 ns

Feature: SDWAN Implicit ACL    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Action : ALLOW

Reason : SDWAN_SERV_ALL      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Defer Action to Ingress ACL : No

Feature: IPV4_SDWAN_IMPLICIT_ACL

Entry       : Input - 0x8183c774

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 139700 ns

Feature: IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN

Entry       : Input - 0x817e8860

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 97840 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN

Entry       : Input - 0x817e8848

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 2260 ns

Feature: DEBUG_COND_APPLICATION_IN_CLR_TXT

Entry       : Input - 0x817e884c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 140 ns

Feature: IPV4_INPUT_VFR      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x817e89b0

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 5860 ns

Feature: OCE_TRACE(Input)    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Type        : OCE_ADJ_RECEIVE

Feature: IPV4_NAT_INPUT_FIA  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Entry       : Input - 0x8182c8a8

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 166780 ns

Feature: STILE_LEGACY_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x81835c68

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 1920 ns

Feature: INGRESS_MMA_LOOKUP_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x8182be6c

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 8340 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_EXT

Entry       : Input - 0x81819480

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 10920 ns

Feature: INPUT_FNF_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x818185bc

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 6460 ns

Feature: INPUT_DROP_FNF_AOR_RELEASE_EXT

Entry       : Input - 0x81818e08

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 2240 ns

Feature: INPUT_DROP_EXT

Entry       : Input - 0x817ed780

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 1200 ns

Feature: IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS

Entry       : Input - 0x817e8864

Input       : GigabitEthernet3

Output      : <unknown>

Lapsed time : 176340 ns

보시다시피 주요 차이점은 일반적으로 코드 SDWAN_NAT_DIA와 삭제된 패킷 SDWAN_SERV_ALL을 사용하여 외부 패킷이 허용된다는 것입니다.뿐만 아니라 IPV4_INPUT_VFR과 IPV4_NAT_INPUT_FIA 함수 간에 허용되는 패킷에 대해 다른 IOS-XE 기능이 NAT 대 OCE_TRACE와 관련됩니다.이 모든 차이는 이미 문제가 NAT와 관련이 있다는 것을 알 수 있으므로 FTP 세션이 설정된 후 NAT 변환을 확인하겠습니다.

Branch#show ip nat translations tcp verbose | b 198.51.100.7

tcp  100.64.2.10:5801      10.5.40.14:49648      198.51.100.7:21       198.51.100.7:21

create: 11/07/19 13:02:05, use: 11/07/19 13:02:06, timeout: 00:00:57

Map-Id(In): 1

Flags: unknown

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee541ec0, use_count:1

In_pkts: 24 In_bytes: 698, Out_pkts: 13 Out_bytes: 605

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5795      10.5.40.14:49644      52.179.129.229:443    52.179.129.229:443

create: 11/07/19 13:01:18, use: 11/07/19 13:01:18, timeout: 00:00:09

Map-Id(In): 1

Flags: timing-out

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee542640, use_count:1

In_pkts: 29 In_bytes: 5114, Out_pkts: 12 Out_bytes: 7113

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5802      10.5.40.14:49649      198.51.100.7:21319    198.51.100.7:21319

create: 11/07/19 13:02:06, use: 11/07/19 13:02:06, timeout: 00:00:57

Map-Id(In): 1

Flags: timing-out

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee541380, use_count:1

In_pkts: 8 In_bytes: 184, Out_pkts: 4 Out_bytes: 837

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5800      10.5.40.14:49636      198.51.100.7:21       198.51.100.7:21

create: 11/07/19 13:02:05, use: 11/07/19 13:02:05, timeout: 00:00:56

Map-Id(In): 1

Flags: timing-out

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee5423c0, use_count:1

In_pkts: 2 In_bytes: 66, Out_pkts: 1 Out_bytes: 20

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5633      10.5.40.14:49432      52.242.211.89:443     52.242.211.89:443

create: 11/07/19 12:44:18, use: 11/07/19 13:01:17, timeout: 00:00:08

Map-Id(In): 1

Flags: unknown

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee527840, use_count:1

In_pkts: 53 In_bytes: 6257, Out_pkts: 29 Out_bytes: 7030

Output-IDB: GigabitEthernet3

tcp  100.64.2.10:5792      10.5.40.14:49647      51.143.111.7:443      51.143.111.7:443

create: 11/07/19 13:02:00, use: 11/07/19 13:02:09, timeout: 00:01:00

Map-Id(In): 1

Flags: syn_in

Appl type: none

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000    Input-IDB:

VRF: 40,  entry-id: 0xee542500, use_count:1

In_pkts: 6 In_bytes: 224, Out_pkts: 3 Out_bytes: 96

Output-IDB: GigabitEthernet3

Total number of translations: 12

시간 초과에 주목하십시오.수상해 보이지 않나요?FTP 클라이언트 비활성 상태가 약 2-3분 후에 다시 확인하면 NAT 테이블에 변환이 없음을 알 수 있습니다.

Branch#    show ip nat translations  | i 198.51.100.7

Branch#

보이라!따라서 문제의 근본 원인은 다음과 같습니다.세션이 너무 빠르게 만료되고 FTP 클라이언트 세션의 관점에서 세션이 여전히 존재하지만 cEdge 라우터는 이미 해당 TCP 세션에 대해 아무것도 알지 못하고 반환 트래픽을 삭제합니다.컨피그레이션을 확인하면 NAT 세션 시간 초과가 120초로 구성되며, 이는 실수로 인한 것일 수 있습니다.

Branch#show run | i tcp-timeout

ip nat translation tcp-timeout 120

Branch#

그리고 이 타이머는 vManage의 해당 디바이스 템플릿에서 수정되어야 합니다.

예를 들어 60분으로 변경하면 문제가 해결됩니다.