목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

제한 사항

설정

CLI를 통한 컨피그레이션

템플릿을 통한 컨피그레이션

기능 템플릿

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 vEdge 라우터의 전송 인터페이스에서 업스트림 및 다운스트림 대역폭 활용을 구성하고 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco SD-WAN(Software-defined Wide Area Network)

사용되는 구성 요소

이 문서는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- SD-WAN 컨트롤러(20.9.4.1)

- vEdge 클라우드 라우터(20.6.4)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

업스트림 및 다운스트림 대역폭 기능은 트래픽이 VPN 0 WAN 인터페이스에서 사용 가능한 총 대역폭의 85%를 초과할 때 알림 이벤트를 생성하는 데 도움이 됩니다.

- WAN 인터페이스에 수신된 트래픽이 가용 대역폭의 85%를 초과할 때 경보를 생성하려면 downstream bandwidth 명령을 구성합니다.

- WAN 인터페이스에서 전송된 트래픽이 가용 대역폭의 85%를 초과할 때 경보를 생성하려면 upstream bandwidth 명령을 구성합니다.

bandwidth-upstream 및 bandwidth-downstream의 값은 kbps(kbps)로 제공됩니다. 인터페이스가 구성된 특정 제한의 85%에 도달하면 이벤트가 생성됩니다.

참고:라우터에서 로컬로 생성된 이벤트는 NETCONF(Network Configuration Protocol)를 통해 Cisco Catalyst SD-WAN Manager로 전송됩니다.

제한 사항

- 이 기능은 Cisco® IOS XE SDWAN 디바이스에서는 지원되지 않지만 Viptela OS를 실행하는 vEdge에서는 지원됩니다.

- Cisco 버그 ID CSCvq89912.

설정

CLI를 통한 컨피그레이션

kbps로 원하는 값을 입력하고 컨피그레이션을 저장합니다.

vEdge# config

vEdge(config)# vpn 0

vEdge(config-vpn-0)# interface ge0/0

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-upstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-downstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# commit

템플릿을 통한 컨피그레이션

기능 템플릿

Configuration(컨피그레이션) > Templates(템플릿) > Feature Template(기능 템플릿) > Add Template(템플릿 추가) > VPN Interface Ethernet(VPN 인터페이스 이더넷)으로 이동합니다.

원하는 값을 입력하고 템플릿을 저장합니다.

다음을 확인합니다.

이 명령을 사용하여 컨피그레이션이 올바르게 적용되었는지 확인합니다.

vEdge# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip dhcp-client

ipv6 dhcp-client

tunnel-interface

encapsulation ipsec

allow-service all

!

no shutdown

bandwidth-upstream   5

bandwidth-downstream 5

vEdge#show interface detail | begin ge0/0

----- output omitted ------

bandwidth-upstream            5

bandwidth-downstream          5

----- output omitted ------

Viptela Edge 디바이스에서 경보를 확인합니다.

vEdge# show notification stream viptela

notification

eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

duration 300

!

notification

eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

Cisco Catalyst SD-WAN Manager Graphic User Interface(GUI)의 Monitor(모니터) > logs(로그) > Events(이벤트)에서 알림이 표시됩니다.

알람으로 이동하고 알람의 세 가지 점(...) > 디바이스 세부 정보를 클릭합니다. Cisco Catalyst SD-WAN Manager GUI는 경보의 모든 관련 정보를 제공합니다.

- 트래픽이 전송되는 방향은 어느 방향입니까?

- 구성된 임계값입니다.

- 인터페이스 이름 및 기간(초)입니다.

관련 정보

- 명령 참조

- 전송 회로의 대역폭 모니터링