목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

vEdge 업그레이드 전에 수행할 사전 확인

vManage GUI(Graphic User Interface)를 통해 vEdge 라우터 업그레이드

CLI를 통해 vEdge 라우터 업그레이드

업그레이드 후 검증

문제 해결

잘못된 시계

추가 트러블슈팅

관련 정보

소개

이 문서에서는 SD-WAN(Software-Defined Wide Area Network) vEdge 라우터를 업그레이드하는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco SD-WAN(소프트웨어 정의 WAN)

- Cisco Software Central - 컨트롤러 소프트웨어 다운로드 fromsoftware.cisco.com

- Cisco SD-WAN 호환성 매트릭스

사용되는 구성 요소

Cisco vManage

Cisco vEdge 라우터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

vEdge 업그레이드 전에 수행할 사전 확인

주의: 이러한 사전 검사를 건너뛰면 디스크 공간 부족으로 인해 vEdge 업그레이드가 실패할 수 있습니다.

1. 장치의 시계가 올바른 시간인지 확인합니다.

2. 현재 버전이 show software 명령에 나열된 버전인지 확인합니다.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. show software version 명령에서 현재 버전이 기본값으로 설정되었는지 확인합니다.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. 더 많은 버전이 나열되면, 명령 요청 소프트웨어 remove <version>에서 활성 상태가 아닌 버전을 제거합니다. 이렇게 하면 업그레이드를 진행하는 데 사용할 수 있는 공간이 늘어납니다.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. 업그레이드를 수행할 수 있는 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하기 위해 UsevShell과 명령 df -h

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. /tmp가 가득 차면 업그레이드 전에 TAC SR을 열어 /tmp/tmp 디렉토리의 공간을 지우는 데 필요한 지원을 받습니다.

vManage GUI(Graphic User Interface)를 통해 vEdge 라우터 업그레이드

1. Maintenance(유지 관리) > Software Repository(소프트웨어 저장소)를 통해 새 vEdge 소프트웨어를 vManage에 업로드합니다.

2. vManage Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) 페이지로 이동하여 업그레이드할 디바이스를 선택합니다.

3. 업그레이드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 버전을 선택한 후 업그레이드를 클릭합니다.

4. 동일한 페이지로 다시 이동합니다. vEdge를 선택하고 활성화를 클릭합니다.

참고: Active(활성) 및 Reboot(재부팅) 옆의 확인란을 선택하면 3단계와 4단계를 결합할 수 있습니다.

5. 다시 vManage Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) 페이지로 이동하여 디바이스를 선택합니다

6. 기본 버전 설정을 누르고 드롭다운 메뉴에서 버전을 선택한 후 기본값 설정을 누릅니다.

CLI를 통해 vEdge 라우터 업그레이드

1. scp, ftp 또는 USB를 통해 소프트웨어를 라우터에 전송합니다.

2. request software install <filepath> 명령을 통해 소프트웨어를 설치합니다.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. show software 명령을 사용하여 소프트웨어가 설치되었는지 확인합니다.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.  request software activate <version> 명령을 통해 소프트웨어를 활성화합니다.

vedge# request software activate 20.6.5

5. 업그레이드 후 15분 이내에 request software upgrade-confirm 명령을 통해 소프트웨어 업그레이드를 확인해야 합니다.

vedge# request software upgrade-confirm

경고: upgrade-confirm 타이머가 만료되기 전에 업그레이드를 확인하지 못하면 디바이스가 이전 소프트웨어 버전으로 돌아갑니다. 업그레이드 확인 타이머의 기본 기간은 15분입니다.

6. 요청 소프트웨어 set-default <version> 명령을 사용하여 새로 설치된 버전을 기본 버전으로 설정합니다.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

업그레이드 후 검증

- 제어 연결 및 BFD 세션 확인

- OMP 경로 및 서비스 VPN 경로 확인 - vEdge와 허브/기타 노드 간의 모든 서비스 VPN 세그먼트에서 엔드 투 엔드 ping 테스트

문제 해결

잘못된 시계

아래 오류를 수신한 경우 디바이스의 시계가 올바른 시간으로 설정되어 있는지 확인합니다.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

추가 트러블슈팅

/var/log/tmplog 디렉터리에 있는 vdebug에서 업그레이드와 관련된 오류를 확인할 수 있습니다.

관련 정보

vManage GUI 또는 CLI를 사용하여 SD-WAN 컨트롤러 업그레이드

비디오 - CLI를 통해 Cisco SD-WAN 에지 디바이스 업그레이드

비디오 - vManage GUI에서 Cisco SD-WAN Edge 디바이스 업그레이드

CLI 또는 vManage를 사용하여 Cisco SD-WAN Edge Router 업그레이드

기술 지원 및 문서 − Cisco Systems