목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 컨피그레이션 변경으로 인한 원치 않는 중단을 방지하기 위해 고객 유지 관리 기간 시 Viptela vEdge를 구성하는 방법에 대한 모범 사례를 설명합니다. 이로 인해 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

고객 구축 창예, 항상 권장 를 구성하여 "배타적" 옵션을 선택하면

컨피그레이션, 커밋 전.

따라서 의도하지 않은 컨피그레이션을 수행할 수 있으며, 문제를 일으킬 수 있는 프로덕션으로 이동할 수 없습니다.이는

디바이스에 대한 연결이 끊기거나 잘못된 정책이 적용되는 경우이렇게 하면 컨피그레이션을 (이전)에 롤백할 수 있습니다.

작업 상태입니다.

유지 보수 기간 전에 구성을 작성한 후 실험실에서 테스트를 실행하는 것이 좋습니다 운영 라우터에 적용합니다.

다음은 vEdge에서 허용되는 컨피그레이션 옵션입니다.

vEdge# config ?

Possible completions:

exclusive  no-confirm  shared  terminal  |

exclusive 명령으로 구성합니다.

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)#

이 메시지는 commit 명령이 실행되지 않을 때 표시됩니다.

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)# exit

vEdge(config)# exit

vEdge# config exclusive

Aborted: confirmed commit in progress

vEdge#

Message from system at 2019-07-08 01:07:13...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge#

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)#

Message from system at 2019-07-08 21:07:37...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge(config-vpn-1)#

모든 것이 제대로 갖춰져 있으면 commit 명령을 실행할 수 있습니다.

vEdge(config-vpn-1)# commit

Commit complete. Configuration is now permanent.

vEdge(config-vpn-1)#

commit confirmed 옵션의 경우 권장 Cisco의 5~10분 내에 구성 검증 있습니다 여기서 1분이 예로 사용됩니다.

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

show running-config 또는 적절한 config-sub-block 명령을 실행합니다.

다음은 검증의 예입니다.

vEdge# show running-config  vpn 1 ip

vpn 1

ip route 23.23.23.23/32 null0

!

vEdge#

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.