목차

소개

TLOC 확장

TLOC 확장 제한

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

설정

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 TLOC(Transport Locator) 확장을 이중화를 위한 SD-WAN 네트워크.

TLOC 확장

TLOC 확장은 트래픽의 전송 및 로드 공유에도 이중화를 제공합니다. 이는 지역적으로 매우 중요합니다. 두 vEdge는 컨트롤 플레인 연결(DTLS(Datagram Transport Layer Security)\TLS(Transport Layer Security)) 및 데이터 플레인 연결(IPsec 및 GRE(Generic Routing Encapsulation))에 이중화를 제공하는 전송 링크를 확장하기 위해 특수 링크로 서로 연결됩니다. TLOC 확장을 사용하면 vEdge\cEdge 라우터가 지정된 TLOC 확장 인터페이스를 통해 인접한 vEdge\cEdge 라우터의 전송을 활용할 수 있습니다.

TLOC 확장 제한

TLOC 및 TLOC 확장 인터페이스는 L3 라우팅 인터페이스에서만 지원됩니다. L2 스위치 포트/SVI(Switch Virtual Interface)는 WAN/터널 인터페이스로 사용할 수 없습니다.

LTE(Long-Term Evolution)는 vEdge\SD-WAN 라우터 간의 TLOC 확장 인터페이스로 사용할 수 없습니다.

루프백 터널 인터페이스에 바인딩된 전송 인터페이스에서는 TLOC 확장이 작동하지 않습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 라우팅 프로토콜 - OMP(Overlay Management Protocol)는 LAN 서브넷을 가져와서 vSmart에 알리기 위해 필요합니다.

- TLOC 확장 기능 - vEdge/cEdge 장치에서 TLOC 확장 기능을 지원해야 합니다.

- 구성용 템플릿 - TLOC 확장을 구성하려면 기능 템플릿이 필요합니다. 여기에는 VPN0, VPN 인터페이스(TLOC 확장을 사용하기 위해 vEdge 간에 사용되는 인터페이스) 및 vEdge 둘 다에 대한 기본 경로가 포함됩니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco vManage

- 브이본드

- v스마트

- ISR(Integrated Service Router) 4451/K9 또는 vEdge

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

네트워크 다이어그램

설정

MPLS(Multiprotocol Label Switching)를 전송으로 사용하는 TLOC 확장:

vEdge 1 구성:

!

VPN0

interface ge0/2

ip address 192.168.20.1/30

tloc-extension ge0/0

vEdge 2 구성:

!

VPN0

interface ge0/1

ip address 192.168.20.2/30

tunnel-interface

encapulation ipsec

color mpls restrict

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.1

인터넷을 전송으로 사용하는 TLOC 확장:

vEdge 1 구성:

!

VPN0

interface ge0/1

ip address 192.168.10.1/30

tunnel-interface

encapulation ipsec

color public-internet restrict

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.2

vEdge 2 구성:

!

VPN 0

nat

interface ge0/2

ip address 192.168.20.2/30

tloc-extension ge0/0

다음을 확인합니다.

1. 컨트롤 플레인 연결을 확인하려면 - TLOC 확장 구성 후 두 vEdge 모두 추가 컨트롤 플레인 연결 및 데이터 플레인 연결을 형성한 후 다음 명령을 사용합니다show sdwan control connections.

2. 를 사용하여 유효한 TLOC를show omp tlocs확인합니다.

3. 명령을 사용하여 BFD(Bidirectional Forwarding Detection) 세션을show bfd sessions확인합니다.

문제 해결

사례 1. 확장 전송에 대한 컨트롤 플레인 연결이 설정되지 않습니다.

확장 전송의 다음 홉으로 VPN0에서 기본 경로를 구성하는 것은 필수입니다. 기본 경로가 이중화 vEdge에 대해 구성되지 않은 경우 컨트롤러에 연결할 수 없습니다.

사례 2. MPLS 전송이 확장되지만 제어 평면 연결이 설정되지 않습니다.

Point-to-Point TLOC 확장에 사용 중인 서브넷을 광고해야 합니다. 이 서브넷을 알리지 않으면 이러한 서브넷에 도달하여 컨트롤 플레인 연결을 설정할 수 없습니다.

사례 3. 인터넷 전송은 확장되지만 컨트롤 플레인 연결이 설정되지 않습니다.

인터넷 전송이 구성된 vEdge에 NAT(Network Address Translation)가 구성되어 있지 않으면 TLOC 확장에 사용되는 서브넷이 지정되지 않으며, 컨트롤 플레인 연결 및 데이터 플레인 연결을 위해 컨트롤러에 연결할 수 없습니다.

사례 4. 컨트롤 플레인 연결이 설정되지 않습니다.

TLOC 확장에 사용 중인 포트는 다운되어야 합니다. 디바이스의 케이블 또는 포트 상태를 확인해야 합니다.