목차

소개

'license feature hsec'을 적용하려면 ISR4K/ISR1K/8300/8200 플랫폼에 다시 로드해야 합니까?

8500 기반 플랫폼에서는 hsec이 활성화되려면 다시 로드해야 한다는 것이 사실입니까?

hsec의 사후 C8000v 활성화를 위해 다시 로드해야 합니까?

hsec의 사후 CSR1000v 활성화를 위해 다시 로드해야 합니까?

다시 로드 동작은 SDWAN 및 비 SDWAN 모드에 대해 동일합니까?

hsec 라이센스의 비활성화에도 해당됩니까?

소개

이 문서에서는 자동 및 SDWAN 모드에 대한 HSEC 라이센스에 대한 몇 가지 쿼리에 대해 설명합니다.

'license feature hsec'을 적용하려면 ISR4K/ISR1K/8300/8200 플랫폼에 다시 로드해야 합니까?

아니요. CLI 'license feature hsec'에서는 다시 로드할 필요가 없습니다. CLI는 자동 모드에서만 적용 가능합니다. SDWAN에서 다시 로드한 후 온라인 또는 오프라인으로 hsec 설치가 필요합니다.

8500 기반 플랫폼에서는 hsec이 활성화되려면 다시 로드해야 한다는 것이 사실입니까?

예. 8500 플랫폼 제품군은 자율 또는 컨트롤러 모드에서 다시 로드해야 합니다.

hsec의 사후 C8000v 활성화를 위해 다시 로드해야 합니까?

아니요, 필요하지 않습니다. 라이센스는 C8kv의 설계에 따라 '사용 안 함'으로 유지되지만, hsec 설치 직후 디바이스에 무제한 처리량이 제공됩니다.

hsec의 사후 CSR1000v 활성화를 위해 다시 로드해야 합니까?

아니요. hsec의 사후 활성화, CSR1000v는 다시 로드할 필요가 없습니다.

다시 로드 동작은 SDWAN 및 비 SDWAN 모드에 대해 동일합니까?

아닙니다. hsec 구현과 관련하여 SDWAN 모드와 비 SDWAN 모드는 매우 다릅니다.

SDWAN 모드에서는 hsec을 활성화/활성화하려면 다시 로드가 필요하며, 비 SDWAN 모드에서는 CLI 'license feature hsec'가 디바이스에서 hsec를 활성화/활성화합니다. SDWAN 모드의 CSR1000v 및 C8kv 플랫폼에서는 다시 로드할 필요가 없습니다.

hsec 라이센스의 비활성화에도 해당됩니까?

hsec 라이센스는 비 SDWAN 모드에서 제거할 수 있지만, 기능이 사용 중인 동안에는 hsec 라이센스를 제거할 수 없습니다. 사용자는 CLI 'no license feature hsec'로 hsec 라이센스를 비활성화/비활성화하고 라이센스를 'not-in-use' 상태로 전환하기 위해 디바이스를 다시 로드한 다음 uninstall 명령을 시작해야 합니다. 기능을 비활성화할 수 없으므로 SDWAN 모드의 hsec 라이센스 'uninstall'이 지원되지 않습니다. 그러나 사용자는 자동 모드로 이동하여 모드 변경 시 알려진 문제를 해결책으로 제거할 수 있습니다.