목차

소개

배경 정보

SMU 요약 테이블

FPD 업그레이드 MOP

활용 사례 Cisco IOS-XR Release 7.1.2 및 필요한 SMUS가 활성화된 시스템

XR VM

sysadmin

RP에서 FPD 버전 확인

두 RP의 TAM 영역 확인(섹션 제거 평가)

RP0

RP1

손상된 TAM 메모리의 샘플 출력

두 RP에서 IOFPGA 업그레이드 수행

다음을 확인합니다.

IOFPGA 업그레이드를 완료하기 위해 활성 및 대기 RP를 다시 로드합니다.

ADM 버전 확인

두 RP에서 다른 FPD 업그레이드 수행

1. 해군

2. BIOS

3. SATA

업그레이드 확인

다른 FPD 업그레이드를 완료하는 전원 주기 절차

FPD 버전 확인

ADM 버전 확인

다른 위치의 다른 FPD 업그레이드(있는 경우)

소개

이 문서에서는 다시 로드 또는 전원 주기 후에 Cisco NCS 560 RP(route processor)가 응답하지 않는 상황을 방지하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

대부분의 경우, NCS 560 구축은 원격 위치에 많은 수가 배치되며 사람의 개입을 최소화해야 합니다.

이러한 구축에서는 설치된 릴리스에 따라 필수 SMU 설치 요구 사항을 이행하는 것도 중요합니다.

참고: Cisco IOS XR 릴리스 7.2.2 이상에서는 SMU를 별도로 설치할 필요가 없습니다.

SMU 요약 테이블

IOS XR 버전

SMU

링크

참고

6.6.3

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv88955 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

링크

7.0.1

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

CSCvt69762 (sysadmin)

링크

동일한 부 릴리스의 EMR(Extended Maintenance Release)로 이동해야 합니다. 예를 들어, IOS XR 7.0.2.

이 릴리스에서는 TAM 영역 손상을 위한 솔루션이 제공되지 않습니다.

7.0.2

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv48056 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

링크

7.1.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

링크

동일한 부 릴리스의 EMR 릴리스로 이동하는 것이 좋습니다. 예를 들어, IOS XR 7.1.2.

7.1.2

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

링크

7.2.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

링크

FPD 업그레이드 MOP

FPD가 항상 해당 Cisco IOS® XR 릴리스에 필요한 최소 버전과 같거나 더 높은 버전인지 확인하려면 FPD를 업그레이드해야 합니다.

ADM

1.06

IOFPGA

0.64

BIOS

0.16

이 문서에서는 다음을 가정합니다.

- RP0은 활성 RP입니다.

- RP1은 대기 RP입니다.

모든 명령이 다양한 위치를 탐색할 수 있도록 다양한 위치에 대한 프롬프트를 표시합니다.

1. XR - RP0

RP/0/RP0/CPU0:ios#

2. XR - RP1

RP/0/RP1/CPU0:ios#

3 . sysadmin - RP0

sysadmin-vm:0_RP0#

4. sysadmin - RP1

sysadmin-vm:0_RP1#

5. sysadmin - RP0 셸

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$

6. sysadmin - RP1 셸

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$

활용 사례 Cisco IOS-XR Release 7.1.2 및 필요한 SMUS가 활성화된 시스템

이러한 SMU는 이 프로세스 전에 활성 상태여야 하며 시스템에 커밋되어야 합니다.

XR VM

RP/0/RP0/CPU0:ios#show install active summary

Active Packages: 10

ncs560-xr-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-mcast-2.0.0.0-r712

ncs560-mgbl-2.0.0.0-r712

ncs560-mpls-1.0.0.0-r712

ncs560-mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r712

ncs560-ospf-2.0.0.0-r712

ncs560-k9sec-2.1.0.0-r712

ncs560-iosxr-fwding-2.1.0.1-r712.CSCvp67225

ncs560-os-support-2.1.0.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .xr

sysadmin

sysadmin-vm:0_RP0# show install active summary

Active Packages: 4

ncs560-sysadmin-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-sysadmin-ncs560-7.1.2.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .admin

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .host

RP에서 FPD 버전 확인

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

두 RP의 TAM 영역 확인(섹션 제거 평가)

TAM 영역이 손상되지 않았는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 IOFPGA, FPD 업그레이드 및 후속 재로드가 RMA로 이어질 수 있습니다. 이 MOP에서는 FPD 버전 0.64 이상을 사용하고 있으므로 이 IOFPGA FPD 업그레이드 프로세스와 RP 다시 로드하면 TAM 손상 복구로 이어집니다.

RP0

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP0

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

RP1

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP1

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

참고: TAM 메모리가 손상된 경우 대상 IOFPGA 버전이 0.64 이상이면 문제가 되지 않습니다.

손상된 TAM 메모리의 샘플 출력

sysadmin-vm:0_RP1# show control-driver info location 0/RP0

<snip>

Card view from local RP:

TAM Memory is corrupted

Do not proceed with IOFPGA upgrade

<snip>

참고: 이 문서에 언급된 모든 전제 조건이 충족되면 업그레이드를 진행할 수 있습니다. "Do not proceed with IOFPGA upgrade"는 0.64 이전의 IOFPGA 버전을 의미합니다.

두 RP에서 IOFPGA 업그레이드 수행

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location all fpd IOFPGA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP0/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.609 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              IOFPGA               FALSE

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              IOFPGA               FALSE

다음을 확인합니다.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 15:22:11.256 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

IOFPGA 업그레이드를 완료하기 위해 활성 및 대기 RP를 다시 로드합니다.

먼저 대기 RP를 다시 로드합니다.

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

리던던시가 복원되면 활성 RP(RP0)를 다시 로드합니다(장애 조치가 트리거됨).

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

ADM 버전 확인

새 활성 RP(RP1)에서 다음을 수행합니다.

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

새 대기 RP(RP0)에서 다음을 수행합니다.

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

두 RP에서 다른 FPD 업그레이드 수행

1. 해군

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPd ADM

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.332 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              ADM                  FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              ADM                  FALSE

2. BIOS

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD PRIMARY-BIOS

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              PRIMARY-BIOS         FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              PRIMARY-BIOS         FALSE

3. SATA

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD SATA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              SATA                 FALSE

업그레이드 확인

RP/0/RP1/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

다른 FPD 업그레이드를 완료하는 전원 주기 절차

참고: ADM 펌웨어 버전이 1.14.2인 경우 다시 로드 스크립트를 사용하기 전에 모든 VM/호스트의 모든 파일 시스템을 동기화해야 합니다.

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

참고: 이러한 명령에 대한 출력이 없습니다.

섀시를 다시 로드하려면

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/reboot_system.sh

Initiating power-cycle of 0/RP0

Initiating power-cycle of 0/RP1

참고: ADM 펌웨어 버전이 1.14.3이면 RP의 FPD는 다시 로드해야 합니다.

먼저 대기 RP(RP0)를 다시 로드합니다.

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

리던던시가 복원된 후 활성 RP(RP1)를 다시 로드합니다(장애 조치가 트리거됨).

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

FPD 버전 확인

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 16:24:18.849 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

ADM 버전 확인

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

다른 위치의 다른 FPD 업그레이드(있는 경우)

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location 0/5 FPD IMFPGA

Fri Oct 16 16:28:15.006 CEST

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)