목차

소개

배경 정보

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

CG522-E의 일반 정보

하드웨어 설치 절차:

Cisco Cellular Gateway 522-E의 측면 패널

CG522-E의 상태 LED 표시

SIM 카드 설치

실내 5G 안테나 설치

CG522-E 전원 켜기

소프트웨어 설치 절차:

콘솔을 통해 CG522-E 액세스

SSH를 통해 CG522-E 액세스

암호 변경

실행 중인 컨피그레이션을 보는 방법

소개

이 문서에서는 Cellular Gateway 522-E의 초기 컨피그레이션 및 설치 프로세스에 대해 설명합니다.

배경 정보

복잡한 구성 절차는 이 발행물의 범위를 벗어납니다. CG522-E는 플러그 앤 플레이 장치이지만 제공된 정보로 인해 사용이 편리합니다. 여기에 게시된 모든 CG522-E 문서의 하이퍼링크가 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 다음 항목에 대한 기본 지식을 갖춘 것을 권장합니다.

- 5G 셀룰러 네트워크 기본 사항

- Cisco IOS® XE 및 Cisco IOS® CG

사용되는 구성 요소

CG522-E(v.17.04.01a)

CG522-E 모뎀 EM9190(v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U(v.03.07.04E)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

CG522-E의 일반 정보

CG522는 NSA(Non-standalone) 장치로 작동합니다. 이는 5G 대역이 데이터 평면에 있고 LTE가 제어 평면에 있다는 것을 의미한다. 그 결과, NSA 장치가 4G 대역에서 5G 대역으로 집계하기 위해 CG522에서 트래픽이 들어오고 나가도록 해야 합니다.

하드웨어 설치 절차:

Cisco Cellular Gateway 522-E의 측면 패널

이 그림에는 CG522-E의 I/0 측면 패널이 나와 있습니다.

1

PWR 소켓

2

기가비트 이더넷 WAN

3

듀얼 SIM 슬롯 커버(SIM 0) | SIM 1)

4

재설정 버튼

5

보조 포트

6

콘솔(RJ-45)

CG522-E의 상태 LED 표시

◉

단단하

✺

깜박임

○

꺼짐

초기 부팅 LED

4G

5G

기능

◉

○

- OS가 부팅됨

- 모뎀이 연결되지 않았습니다.

- LAN 인터페이스 작동

✺ / ○

○

- OS가 부팅됨

- 모뎀 상태가 정의되지 않았습니다.

- LAN 인터페이스 작동 중지

◉

○

- 전원 켜기, 부트로더

- OS가 부팅되었지만 SIM이 없습니다.

✺ / ○

○

- 시스템 부팅 진행 중

공칭 LED

4G

5G

기능

◉

○

- 정상 가동

- 최대 4G 셀룰러 신호 - 3 또는 4bar

- LAN 인터페이스 작동

✺ / ○

○

- 정상 가동

- 중형 4G 셀룰러 신호 - 1bar 또는 2bar

- LAN 인터페이스 작동

○

◉

- 정상 가동

- 최대 5G 셀룰러 신호 - 3 또는 4bar

- LAN 인터페이스 작동

○

✺ / ○

- 정상 가동

- 중형 5G 셀룰러 신호 - 1bar 또는 2bar

- LAN 인터페이스 작동

한계 조건 LED

4G

5G

기능

◉

◉

저전력 모드

✺ / ○ 또는 ◉

✺ / ○

열 완화 모드 활성화, 4G 신호와 함께 라디오 켜기

✺ / ○

✺ / ○ 또는 ◉

열 완화 모드 활성화, 5G 신호와 무선 연결

✺ / ○

✺ / ○

열 완화 모드 활성화, 무선 꺼짐

SIM 카드 설치

이더넷 포트 옆에 CG522-E에는 SIM 슬롯용 커버가 있습니다. 덮개는 필립스 헤드 나사로 함께 고정됩니다. SIM 슬롯이 보이도록 나사를 조심스럽게 빼냅니다.

SIM 크기는 MICRO SIM(높이: 15mm, 너비: 12mm, 두께: 0.76mm).

1

SIM 커버

2

마이크로 SIM 어댑터

3

나노 SIM

참고: NANO SIM 카드용 MICRO SIM 카드 어댑터를 사용합니다.

실내 5G 안테나 설치

CG522-E에 5G 안테나를 설치해야 하는 경우가 있습니다. 지원되는 실내 5G 안테나는 5G-ANTM-SMA-D(Multi-Band Swivel Mount Dipole Antenna)(SMA)가 유일합니다. 안테나를 삽입하려면 CG522-E에 전원이 없는지 확인하고 안테나의 SMA male 커넥터 끝을 잡고 커넥터를 CG522-E의 암 커넥터에 살짝 조입니다.

참고: 5G-ANTM-SMA-D는 실내에서 사용하기 위한 것입니다. 이 안테나는 디바이스의 전용 안테나 포트에 연결하도록 설계되었습니다. 안테나를 설치하는 데 특별한 도구가 필요하지 않습니다.

경고: 낙뢰 활동으로 작동하기 위한 안전 예방 조치 및 프로토콜에 대해서는 5G-ANTM-SMA-D 설치 가이드를 활용하시기 바랍니다.

CG522-E 전원 켜기

CG522-E는 PoE+ 및 12V 2.5A 전원 브릭 4핀 커넥터 등 여러 가지 방법으로 전원을 켤 수 있습니다.

CG522-E가 PoE와 호환되는지 확인하려면 이더넷 포트에서 번개 기호를 찾습니다.

참고: PoE+ 케이블은 100m 이하여야 합니다. 비 PoE CG522-E 유닛을 교체하면 동일한 유닛이 수신됩니다.

팁: 가장 기본적인 수준의 하드웨어 설치입니다. 자세한 내용은 이 하드웨어 설치 가이드를 활용하십시오.

소프트웨어 설치 절차:

콘솔을 통해 CG522-E 액세스

CG522-E는 콘솔 세션을 통해 액세스할 수 있습니다. 매개변수는 다음과 같습니다.

- 전송 속도: 115200비트/초

- 8 데이터 비트

- 패리티 없음

- 정지 비트 1개(8N1)

- 흐름 제어가 필요 없음

- 사용자 이름: 관리자

- 암호: 장치 일련 번호

장치 아래쪽을 보고 장치 일련 번호를 찾습니다. 부팅 시퀀스 내에도 표시됩니다. 다음 메시지가 나타납니다.

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

SSH를 통해 CG522-E 액세스

CG522-E는 스위치/라우터에서 레이어 2 인터페이스를 통해 SSH로 액세스할 수 있습니다. CG522-E 기본 인터페이스 IP 주소가 192.168.1.1로 설정되어 있으므로 인터페이스에 192.168.1.x 서브넷 내의 IP 주소가 할당되었는지 확인합니다.

업링크 디바이스(스위치/라우터)에서 다음 명령을 구성합니다.

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch(config-if)# exit Switch(config)# exit Switch# ssh -l admin 192.168.1.1 Password:

CG522-E에서 초기 매개변수는 다음과 같습니다.

- IP 주소: 192.168.1.1

- 사용자 이름: 관리자

- 암호: 장치 일련 번호

장치 아래쪽을 보고 장치 일련 번호를 찾습니다. 부팅 시퀀스 내에도 나타납니다. 이 메시지는 콘솔에 나타납니다.

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

팁: 이 방법으로 스위치의 SVI에 SSH를 입력한 다음 CG522-E에 SSH를 입력할 수 있지만 SVI로는 CG522 및 업링크 디바이스를 스위칭할 수 없습니다. CG522-E의 업링크 인터페이스에 L2 인터페이스를 포함해야 합니다.

암호 변경

콘솔 또는 SSH 액세스가 있는 경우 이 명령을 사용하여 CG522-E의 사용자 이름 및 비밀번호를 변경합니다.

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

이러한 명령을 구현한 후 프롬프트를 확인합니다.

Value for 'old-password' (

): ********* Value for 'new-password' (

): ******** Value for 'confirm-password' (

): ********

실행 중인 컨피그레이션을 보는 방법

CG522-E의 실행 중인 컨피그레이션을 보려면 다음 명령을 실행합니다.

CellularGateway# show running-config

CG522-E 소프트웨어를 업그레이드하는 방법

사용하기 전에 CG522-E를 업그레이드하는 것이 가장 좋습니다.

이 절차를 사용하여 CG522-E의 소프트웨어 버전을 업로드하고 업그레이드합니다.

- 연결 가능한 TFTP 서버가 있고, 소프트웨어 이미지를 서버에 복사하고, 익명 TFTP 사용자가 파일에 액세스할 수 있도록 파일에 대한 권한이 있는지 확인합니다.

소프트웨어를 다운로드하고 설치하는 데 필요한 포괄적인 구성 설명서 여기를 클릭하십시오.

먼저 CG522-E의 버전을 확인합니다.

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

다음 절차는 다음과 같습니다.

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

참고: 이 시나리오에서 스위치는 TFTP 서버로 사용됩니다. 소프트웨어 페이지에 대한 링크는 이 하이퍼링크에 있습니다.

이미지 파티션 보기 및 전환 방법:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

PID, 가동 시간, 메모리, 플래시 크기 확인

제공된 이 정보는 호환성 확인 및 문제 해결에 매우 유용합니다. CG522-E 문제 해결 설명서를 보려면 이 하이퍼링크를 클릭하십시오.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

하드웨어 정보 확인

여기서 제공하는 정보는 호환성 확인 및 문제 해결에 매우 유용합니다. CG522-E 문제 해결 설명서를 보려면 이 하이퍼링크를 클릭하십시오.

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

세션 연결 확인

이 정보를 사용하여 어떤 APN이 연결되었는지, 세션 상태 등을 확인할 수 있습니다.

다음은 연결이 끊긴 세션 상태의 예입니다.

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

다음은 접속 세션 상태의 예입니다.

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

무선 정보 확인

제공된 이 정보는 호환성 확인 및 문제 해결에 유용합니다. CG522-E 문제 해결 설명서를 보려면 이 하이퍼링크를 클릭하십시오.

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

5G CC 정보는 5G 사용을 나타내는 정보입니다. 선택된 대역은 현재 LTE의 활용도를 보여주지만, NSA 디바이스로서, 이 특정 시뮬레이션에서 트래픽이 없기 때문에 LTE 대역이 선택된다.

APN(Cellular Access Point Name) 확인 및 구성

CG522-E는 일반적으로 SIM을 기반으로 APN을 자동으로 구성할 수 있습니다. 이 절차는 활성 APN 프로필을 확인하는 방법입니다. 고정 APN 프로필을 구성해야 하는 경우도 있습니다.

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

사용자 지정 APN 구성 방법:

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#> CellularGateway(config-slot-0)# commit

팁: 일부 APN에는 인증이 필요하지 않습니다. 즉, 필요하지 않은 경우 어떤 인증도 정의할 필요가 없습니다. 예: 프로필 id <#> apn pdn-type IPv4v6 <— 유효한 명령입니다.

APN 프로필을 제거하는 방법:

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

참고: LTE에는 인증이 필요하지 않습니다.

참고: Verizon에는 최소 2개의 프로필이 필요합니다. 어태치 프로파일(일반적으로 vzwims 또는 ims) 및 데이터/기본 프로파일. AT&T는 데이터/기본 및 어태치 프로필(광대역)에 필요한 하나의 프로필만 필요로 합니다.

기본 SIM 슬롯 및 SIM 장애 조치 명령 구성

기본 SIM 슬롯을 정의하고 SIM 장애 조치 타이머 기능을 사용하려면 이 명령을 실행합니다. 수동 장애 조치는 기본 SIM 슬롯을 다시 정의하는 것입니다.

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

CG522-E 모뎀 펌웨어 확인 및 구성

CG522-E 모뎀의 펌웨어 버전을 업로드하고 업그레이드하려면 이 절차를 사용합니다.

- 연결 가능한 TFTP 서버가 있고, 소프트웨어 이미지를 서버에 복사하고, 익명 TFTP 사용자가 파일에 액세스할 수 있도록 파일에 대한 권한이 있는지 확인합니다.

- 모뎀 펌웨어를 보관할 하위 디렉토리를 만듭니다.

- SIM 캐리어를 기준으로 올바른 펌웨어를 확인합니다(소프트웨어 페이지에서 볼 수 있음).

- 펌웨어 파일(.cwe 및 .nvu)을 해당 디렉토리에 복사합니다.

펌웨어를 다운로드하고 설치하는 데 필요한 포괄적인 구성 설명서 여기를 클릭하십시오.

아래 절차를 사용하십시오.

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399 CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051 CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

펌웨어 상태를 확인하는 명령:

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

참고: 이 시나리오에서는 네트워크 스위치가 TFTP 서버로 사용됩니다. 펌웨어 페이지의 하이퍼링크는 다음과 같습니다.

모뎀 재설정 방법

모뎀 재설정은 컨피그레이션 세트를 지우지 않습니다. 리부팅이 됩니다.

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

AT 명령을 사용하여 모뎀을 재설정할 수도 있습니다.

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset