소개

이 문서에서는 업그레이드 및 옵트아웃 지침과 함께 Catalyst 8000V 성능에 영향을 주는 Azure MANA 지원에 대한 Cisco 권고 사항에 대해 설명합니다

개요

Microsoft Azure에서 실행되는 Cisco Catalyst 8000V Edge Software 가상 라우터에 대해 Cisco에서 2026년 3월에 발표한 권고 사항입니다. v5 및 이전 컴퓨팅 VM 제품군에 영향을 미치는 기존 VM SKU 발표에 대한 Microsoft MANA(Azure Network Adapter) 지원에 대한 응답입니다. 이 롤아웃은 2026년 4월에 시작될 예정입니다.

배경

이 Azure 인프라 변경은 현재 실행 중이거나 Azure에서 새 배포가 있는 Catalyst 8000V VM에 영향을 줍니다. MANA가 있는 호스트에 구축된 모든 Catalyst 8000V VM(Azure Network Virtual Appliance - NVA 포함)은 계속 기능적으로 작동하지만 처리량을 낮출 수 있습니다. 현재 실행 중인 VM의 경우, VM 재배포가 "stop-deallocate and start"를 통해 발생하거나 유지 보수 중에 Microsoft에서 발생했을 때 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 이는 Cisco SD-WAN Manager의 Cloud OnRamp 자동화를 통해 생성된 VM 또는 Azure Marketplace 목록을 사용하여 자체 생성된 VM에 적용됩니다.

영향

MANA 지원 호스트의 모든 Catalyst 8000V VM은 잠재적 처리량이 적을 수 있습니다. 최상의 성능을 얻으려면 Cisco IOS XE 버전 중 하나로 업그레이드하십시오.

- 17.15.6(2026년 9월 18일*)

- 17.18.3(2026년 4월 15일*)

- 26.1.2(2026년 6월 15일*)

참고: 날짜는 변경될 수 있습니다.

권장 작업

즉각적인 조치가 필요합니다. Cisco IOS XE 버전을 업그레이드하기 전에 8000V VM을 MANA 지원 호스트에 배포하지 않으려면 NVA(Network Virtual Appliances)에 대한 MANA 지원 문서에 설명된 대로 태그를 통해 임시(2026년 9월 30일까지) 옵트아웃 메커니즘을 사용하는 것이 좋습니다.

참조

- 기존 VM SKU에 대한 Microsoft Azure 네트워크 어댑터(MANA) 지원 공지, 2026년 2월 6일 공지.

- Azure 설명서에서 NVA(Network Virtual Appliance)에 대한 MANA 지원

- Azure 설명서에서 기존 VM 크기에 대한 MANA 지원

- Cisco Catalyst 8000V 에지 소프트웨어 데이터 시트

- Compatibility Matrix for Cisco Catalyst 8000V in Public and Sovereign IaaS Clouds - Microsoft Azure in Catalyst 8000V 컨피그레이션 가이드에서 지원되는 인스턴스 유형

- Cisco Catalyst 8000V 구성 설명서의 Microsoft Azure에서 Cisco Catalyst 8000V 에지 소프트웨어 배포

- Cisco SD-WAN Manager 구성 가이드의 Cloud OnRamp 자동화를 위한 Microsoft Azure Virtual WAN 통합 장.

- Cisco Catalyst 8000V Edge Software(PAYG)가 Azure 마켓플레이스에 나열됩니다.

- Cisco Catalyst 8000V BYOL(Edge Software) Azure Marketplace 목록.

- Cisco Catalyst 8000V Edge Software - Azure Marketplace의 솔루션 배포 목록.

- Azure 마켓플레이스에서 Cisco SD-WAN for Azure Virtual WAN 목록