목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 ASR 9000 라인 카드 A99-32X100GE-X-SE의 절전 모드에서 인터페이스를 시작하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- ASR 9000 라인 카드의 전력 소비 최적화

- ASR 9000 라인 카드의 절전 모드 컨피그레이션

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- ASR9000 라우터 라인 카드 - A99-32X100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR 릴리스 7.7.X 이전

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

라인 카드 A99-32X100GE-X-SE의 슬라이스에 대한 절전 모드 컨피그레이션을 제거하면 다른 유형의 라인 카드와 달리 레이어 1 연결과 상관없이 해당 물리적 인터페이스 및 옵틱이 작동 중지될 수 있습니다.

이에 대한 Syslog 메시지는 다음과 유사합니다.

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

명령을 통해 포트 상태를 확인하는 경우 show controllers np all loc 0/1/CPU0, 슬라이스 또는 네트워크 프로세서(NP)가 없습니다.

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

솔루션

라인 카드를 다시 로드하면 이러한 상황에서 이 슬라이스 또는 NP의 인터페이스를 복구할 수 있습니다.

Cisco 버그 ID CSCwb93350이 수정된 이후 릴리스에서는 라인 카드를 더 이상 다시 로드할 필요가 없습니다.

관련 정보

- ASR 9000 전력 소비 최적화

- ASR 9000 절전 모드 컨피그레이션 참조

- ASR 9000 APM(Advanced Power Management)으로 에너지 및 비용 절감

- Cisco 기술 지원 및 다운로드