목차

소개

문제 세부 정보

분석

소개

64비트 XR, 릴리스 6.2.1 이상이라고도 하는 eXR(eXR)을 실행하는 Aggregation Services Router 9000(ASR9K)에서 "show memory summary" 명령은 해당 Data Sheet에 문서화된 모든 내부 메모리를 표시하지 않으므로 일부 고객은 혼란을 겪을 수 있습니다.

문제 세부 정보

아래에서는 6.4.2를 실행하는 ASR9901을 예로 들어 보겠습니다.

데이터시트에 따르면 RP(Integrated Route Processor)는 32GB(GigaBytes)의 RAM(Random Access Memory)을 포함합니다.

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show platform

Node              Type                       State             Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       ASR9901-RP(Active)         IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT2             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/0/CPU0          ASR9901-LC                 IOS XR RUN        NSHUT

시스템이 "admin show system resources" 아래에서 총 메모리를 32GB로 인식하지만 "show memory summary"에는 약 27GB만 표시됩니다.

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 27089M total (22185M available)

Application Memory : 27089M (22013M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 133M

RP/0/RSP0/CPU0:R1#admin show system resources

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     32415M^ 512M^           135M    31655M^ 500M^           132     923M    542M            4       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1072M           144M    1894M   1047M           141     2308M   1252M           1       N/A

0/RSP0-XR       27739M  22548M          999M    27089M  22020M          975     N/A     N/A             2       6655M

<snip>

다른 ASR9K 디바이스에서도 동일한 동작을 관찰할 수 있습니다(예: eXR 6.2.3의 ASR9010)

데이터시트를 보면 A9K-RSP880-TR은 16GB의 RAM이 있어야 합니다.

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show platform

Node              Type                       State             Config state

-------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       A9K-RSP880-TR(Active)      IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/1/CPU0          A9K-MOD400-TR              IOS XR RUN        NSHUT

0/1/0             A9K-MPA-20X10GE            OK

0/1/1             A9K-MPA-1X100GE            OK

0/PT0             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

0/PT1             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

"Show memory summary(메모리 요약 표시)"는 12.5GB를, "admin show system resource(시스템 리소스 표시)"는 16GB를 보여줍니다.

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 12496M total (8465M available)

Application Memory : 12496M (8287M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 128M

RP/0/RSP0/CPU0:R2#admin show system resou

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     16217M^ 276M^           29M     15837M^ 271M^           28      923M    592M            8       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1158M           78M     1894M   1131M           76      2308M   1451M           1       N/A

0/RSP0-XR       12796M  8488M           888M    12496M  8288M           867     N/A     N/A             6       3071M

0/1-Host        24491M  11510M          127M    23917M  11241M          124     923M    592M            6       N/A

0/1-Admin       1008M   471M            90M     984M    460M            88      2308M   1528M           1       N/A

0/1-XR          10948M  5902M           2343M   10691M  5764M           2288    N/A     N/A             5       3071M

그러나 32비트 XR를 선택하면 데이터시트에 설명된 대로 총 물리적 메모리가 표시됩니다.

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show memory summary

Physical Memory: 16384M total (12600M available)

Application Memory : 16043M (12600M available)

Image: 100M (bootram: 100M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 51M

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show platform

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0     A99-RSP-TR(Active)        IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RSP1/CPU0     A99-RSP-TR(Standby)       IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/CPU0        A9K-MOD400-SE             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/0           A9K-MPA-20X10GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/1/1           A9K-MPA-2X100GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A99-8X100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/CPU0        A9K-MOD400-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/0           A9K-MPA-8X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

0/4/1           A9K-MPA-2X40GE            OK               PWR,NSHUT,MON

분석

릴리스 6.2.1 이후부터는 eXR on ASR9K에서 VM(Virtual Machine) 가상화 모델을 사용하며, 릴리스 6.1.2 및 6.1.3에서 사용된 LXC(Linux Container) 모델을 사용합니다.

컨테이너는 VM(가상 머신)보다 훨씬 많은 애플리케이션을 단일 물리적 서버에 압축할 수 있습니다.

VM이 많은 시스템 리소스를 차지할 수 있습니다. 각 VM은 운영 체제의 전체 복사본뿐 아니라 운영 체제(OS)에서 실행해야 하는 모든 하드웨어의 가상 복사본도 실행합니다. 이로 인해 많은 메모리와 CPU 사이클이 추가될 수 있습니다. 반면, 컨테이너에 필요한 것은 특정 프로그램을 실행하기 위한 운영 체제, 지원 프로그램 및 라이브러리, 시스템 리소스만으로 충분합니다. 그러나 VM은 ISSU(In-Service Software Upgrade)와 같은 기능을 수용할 수 있는 더 많은 유연성을 제공합니다.

Linux 컨테이너는 호스트의 물리적 리소스와 커널을 공유하는 반면 각 VM에는 고유한 OS 및 가상 하드웨어가 필요하므로, 이렇게 하면 전체 호스트에서 각 VM에 특정 양의 리소스가 할당되어 show memory summary가 eXR 릴리스 6.2.1 이상에서 전체 총 물리적 메모리를 표시하지 않는 이유를 설명할 수 있습니다. Linux 컨테이너는 NCS5000 및 NCS5500 플랫폼에 표시되므로 할당된 메모리에 대한 제한을 가질 수 있으며, 이러한 플랫폼에서도 'show memory summary' CLI에 대한 동일한 동작이 관찰됩니다.