목차

소개

패브릭 개요

패브릭 세부사항

태풍

토마호크

패브릭 카드 요구 사항

패브릭 카드 확인

크로스바 링크 상태

크로스바 통계

라인 카드 확인

크로스바 링크 상태

크로스바 통계

문제 해결

크로스바 포트 다운

스파인 사용 불가 Syslog

FC 비활성 시스템 로그

관련 정보

부록

논리적-물리적 슬롯 매핑

9922

9912

멀티캐스트

소개

이 문서에서는 Cisco CRS(Carrier Routing System)로 구현된 패브릭 아키텍처와 유사하게 ASR 9922 및 ASR 9912에서 별도의 패브릭 카드를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Cisco의 ASR 9000(ASR9K)은 3단계 패브릭 시스템을 사용합니다. 다른 섀시 유형(예: 9006 및 9010)의 경우 3단계 패브릭은 LC(Linecard)에서 1단계와 3단계로, RSP(Route Switch Processor)에서 2단계로 나뉩니다. 9922 및 9912의 등장으로, 패브릭의 스테이지 2가 RSP에서 전용 패브릭 카드로 이동되었고, RSP 대신 RP(Route Processor) 카드가 사용되었다.

각 패브릭 카드(FC)는 자체 스파인입니다. 이 용어들은 CRS 용어에서 사용되는 'plane'이라는 용어뿐만 아니라 서로 혼용하여 사용될 수 있다. 아래는 크로스바가 '패브릭 인tf'로 라벨이 붙여진 시스템의 개괄적인 보기입니다.

패브릭 개요

각 FC에는 2개의 스위치 패브릭 ASIC, 일반적으로 크로스바 ASIC라고 하는 2개의 스위치 패브릭 ASIC가 있으며, 이 ASIC는 인스턴스 0과 1로 매핑되어 있고 각 LC와 RP에는 인스턴스 0이라는 하나의 크로스바 인터페이스가 있습니다.

각 LC에는 모든 FC에 연결되는 SerDes(Serializer/Deserializer) 인터페이스 2개가 있으며 FC 크로스바(0 및 1)당 하나의 SerDes 인터페이스가 있습니다. 이러한 FC 크로스바는 3단 패브릭에서 우리의 스테이지 2 역할을 하는 반면, 스테이지 1과 스테이지 3은 LC의 크로스바로 존재한다. 또한 모든 RP에는 FC당 하나의 SerDes 인터페이스가 있으며 이 연결은 항상 FCs 크로스바 인스턴스 0에 있습니다.

패브릭 세부사항

NP(Network Processor) 및 FIA(Fabric Interface ASIC)는 크로스바 링크를 통한 스케줄링에 구애받지 않으며, SerDes 인터페이스를 구성하는 8개 링크 모두에서 트래픽이 로드 밸런싱됩니다. SerDes 인터페이스 내의 단일 링크에 문제가 있는 경우 전체 인터페이스가 종료됩니다. 이 장애가 감지되면 패브릭 드라이버가 링크를 수정하기 위해 재교육을 실행합니다.

태풍

현재 태풍 아키텍처로 5개의 FC가 지원됩니다. 이 카드는 SerDes 인터페이스당 8x7.5G 링크를 제공하며, 이는 인코딩 후 가용 대역폭 55G에 해당합니다. 5개의 FC를 모두 사용할 경우 각 LC는 2x55x5 = 550Gbps의 대역폭을 사용할 수 있습니다. 4+1 패브릭 이중화를 고려할 때 LC당 440Gbps를 사용할 수 있습니다.

참고: RSP-440 및 태풍 LC가 포함된 9000 Series 섀시에는 각 RSP에 대한 4x8x7.5G 링크 및 2개의 추가 링크가 있습니다. 각 RSP의 4개 링크는 LC당 사용 가능한 전체 440Gbps를 제공합니다.

토마호크

차세대 카드는 115Gbps 서데스 연결을 지원합니다. 7개의 패브릭 카드가 추가로 지원됨에 따라 슬롯당 2x115x7 = 1.61Tbps의 대역폭을 제공합니다. 6+1 패브릭 이중화를 고려하면 슬롯당 1.38Tbps를 제공합니다.

패브릭 카드 요구 사항

크로스바의 대역폭은 모든 FIA와 NP에서 공유되므로 진정한 대역폭과 패브릭 이중화를 결정하기 위해서는 몇 가지 계산이 필요합니다.

특정 LC에 필요한 최소 FC 수를 계산하려면 다음 공식을 사용합니다.

(num_ports_used*port_bandwidth)/(FC_bandwidth)

30개 포트가 있는 36x10 GigE 카드의 경우 (30*10)/(110)=2.72개의 FC 또는 3개의 FC를 반올림한 것입니다.

n+1 중복을 계산하려면 다음 공식을 사용합니다.

(num_ports_used*port_bandwidth)/(FC_bandwidth) + 1

36x10 GigE 카드의 경우 36개 포트를 모두 사용했다면 5개가 됩니다.

이 표에는 전체 라인 레이트에 필요한 FC 수가 요약되어 있습니다.

LC 유형

최소 섀시에 FC 필요

n+1 이중화에 필요한 FC 수

A9K-MOD80

1

2

A9K-MOD160

2

3

A9K-2x100GE

2

3

A9K-24x10GE

3

4

A9K-36x10GE

4

5

패브릭 카드 확인

크로스바 링크 상태

가장 먼저 확인해야 할 것은 모든 플레인에서 모든 세르 데 링크, FC가 다 작동했는지 여부다. 이를 확인하려면 show controller fabric plane [all]을 입력합니다 | [0-6]] 명령입니다. 이 예에서는 2개의 RP와 3개의 LC가 있으므로 (1x2)+(2x3) = 8개의 링크가 있으며 모든 링크는 모든 평면에 포함됩니다.

참고: 릴리스 4.3.0 이상에서는 모든 평면의 상태를 한 번에 확인할 수 있습니다. 기존에는 각각 개별적으로 특정이 이뤄져야 했다.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show platform

Tue Apr 15 14:24:00.935 UTC

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0      ASR-9922-RP-SE(Standby)   IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RP1/CPU0      ASR-9922-RP-SE(Active)    IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/0/CPU0        A9K-2x100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A9K-36x10GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/3/CPU0        A9K-MOD160-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/3/1           A9K-MPA-4X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric plane all

Mon Apr 14 14:37:00.116 UTC

Flags: Admin State: 1-Up 2-Down 12-UnPowered 16-Shutdown

Oper  State: 1-Up 2-Down 3-Admin Down

Summary for All Fabric Planes:

Plane Id  Admin State  Oper State  Links Up Links Down  In Pkt Count  Out Pkt count

===================================================================================

0             01            01       08          00       346770          431250

1             01            01       08          00       44397            44397

2             01            01       08          00       44459            44459

3             01            01       08          00       94005            94005

4             01            01       08          00       73814            73814

링크가 show controller fabric crossbar link-status instance <0-1> spine <FC_num> 명령을 사용하여 정확히 어떤 것을 식별할 수 있습니다. 이 예에서는 FC4 인스턴스 0까지 5개의 크로스바 링크와 FC4 인스턴스 1까지 3개의 링크가 있습니다(이전부터 5+3=8). RP 때문에 인스턴스 0에 두 개가 더 있습니다.

참고: 논리적 대 물리적 슬롯 매핑에 대한 자세한 내용은 부록을 참조하십시오.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controllers fabric crossbar link-status instance 0 spine 4

Fri Apr 18 18:08:31.953 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

01        05               00             0        Up

04        04               00             0        Up

05        02               00             0        Up

08        00               00             0        Up

09        01               00             0        Up

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controllers fabric crossbar link-status instance 1 spine 4

Fri Apr 18 18:09:13.637 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

00        05               00             0        Up

04        04               00             0        Up

05        02               00             0        Up

크로스바 통계

이전 출력에서 수집한 링크 상태를 매핑으로 사용하고 이러한 통계를 사용하면 트래픽 문제가 있는 구성 요소를 쉽게 좁힐 수 있습니다. 모든 크로스바 포트, SerDes 인터페이스에 인그레스(LC에서) 및 이그레스(LC로) 통계가 있습니다. 이는 FC 크로스바 인스턴스당 수집됩니다.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar statistics instance 0 spine 4

Tue Apr 22 16:52:23.162 UTC

Port statistics for xbar:0 port:0

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:1

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 14016

Egress Packet Count Since Last Read        : 24971

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:2

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:4

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 21056

Egress Packet Count Since Last Read        : 32195

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:5

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 7024

Egress Packet Count Since Last Read        : 10477

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:6

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:7

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:8

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 37388

Egress Packet Count Since Last Read        : 37388

Port statistics for xbar:0 port:9

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 72882

Egress Packet Count Since Last Read        : 47335

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 37386

Egress Packet Count Since Last Read        : 37386

Port statistics for xbar:0 port:10

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:11

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:12

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:13

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:14

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:15

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:16

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:17

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:18

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:19

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:20

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:22

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:24

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Total Unicast In:    114978

Total Unicast Out:   114978

Total Multicast In:  74774

Total Multicast Out: 74774

라인 카드 확인

LC 자체에서, 크로스바와 각 FIA 사이에, FIA당 100 G의 원시 대역폭을 제공하는 2x8x6.25 링크가 있습니다. 각 NP와 FIA 사이에는 NP당 50G의 원시 대역폭을 제공하는 단일 8x6.25 링크가 있습니다.

참고: 참조되는 대역폭은 원시 대역폭입니다. 오버헤드가 고려된 후 실제 대역폭은 약간 더 적습니다.

크로스바 링크 상태

LC에 대한 크로스바 링크 상태의 컬렉션은 FC의 것과 유사하지만, 이 경우 FC 크로스바에서 LC 크로스바로의 링크가 보일 것이고 LC 크로스바에서 FIA 링크로 보일 것이다. 앞서 언급한 바와 같이, 각 FIA는 2개의 링크를 통해 크로스바에 연결된다. 이 예에서는 포트 00 및 24가 모두 FIA 2에 연결됩니다. 이전 예와 마찬가지로 원격 슬롯 22-26은 FC이며 0/2/CPU0은 슬롯 4 자체에 해당합니다.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar link-status inst 0 loc 0/2/CPU0

Wed Apr 23 14:22:42.250 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

00        04               02             1        Up

01        04               01             1        Up

02        04               01             0        Up

03        04               00             0        Up

04        04               00             1        Up

05        04               03             1        Up

06        04               05             1        Up

07        25               01             0        Up

08        04               03             0        Up

09        25               00             0        Up

10        04               05             0        Up

11        26               01             0        Up

12        26               00             0        Up

14        24               00             0        Up

15        24               01             0        Up

16        23               00             0        Up

17        23               01             0        Up

20        22               00             0        Up

22        22               01             0        Up

23        04               04             1        Up

24        04               02             0        Up

25        04               04             0        Up

크로스바 통계

이전 출력에서 수집된 링크 상태를 참조 매핑으로 사용하면 아래 통계 출력을 트래픽 손실을 나타내는 구성 요소를 쉽게 좁힐 수 있는 방법으로 사용할 수 있습니다.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar statistics instance 0 loc 0/2/CPU0

Wed Apr 23 15:53:41.955 UTC

Port statistics for xbar:0 port:0

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15578

Egress Packet Count Since Last Read        : 11957

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:1

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15775

Egress Packet Count Since Last Read        : 11647

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:2

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15646

Egress Packet Count Since Last Read        : 19774

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:3

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15663

Egress Packet Count Since Last Read        : 15613

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188547

Port statistics for xbar:0 port:4

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15758

Egress Packet Count Since Last Read        : 15813

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:5

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15742

Egress Packet Count Since Last Read        : 15628

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:6

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15773

Egress Packet Count Since Last Read        : 13687

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 78666

Port statistics for xbar:0 port:7

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:8

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15679

Egress Packet Count Since Last Read        : 15793

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:9

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 72826

Egress Packet Count Since Last Read        : 58810

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:10

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15653

Egress Packet Count Since Last Read        : 23041

Low priority stats (multicast)

===========================

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:11

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:12

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 54172

Egress Packet Count Since Last Read        : 35440

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:14

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15161

Egress Packet Count Since Last Read        : 17790

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:15

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:16

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15220

Egress Packet Count Since Last Read        : 17790

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:17

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 1

Egress Packet Count Since Last Read        : 1

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:20

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 36457

Egress Packet Count Since Last Read        : 58699

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 188549

NULL FPOE Drop Count                       : 2

Egress Packet Count Since Last Read        : 235786

Port statistics for xbar:0 port:22

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 1

Egress Packet Count Since Last Read        : 1

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:23

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15775

Egress Packet Count Since Last Read        : 15835

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Port statistics for xbar:0 port:24

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15843

Egress Packet Count Since Last Read        : 19464

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:25

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15646

Egress Packet Count Since Last Read        : 15586

Low priority stats (multicast)

===========================

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Total Unicast In:    382369

Total Unicast Out:   382369

Total Multicast In:  424335

Total Multicast Out: 1367053

문제 해결

크로스바 포트 다운

첫 번째 출력은 2개의 RP와 2개의 LC가 있음을 나타냅니다. 두 번째 출력은 FC4에서 원격 슬롯 0(RP0)으로의 링크가 중단되었음을 나타냅니다.

RP/0/RP0/CPU0:ASR9k-1#show controllers fabric plane all

Plane Id Admin State  Oper State    Links Up  Links Down  In Pkt Count   Out Pkt count

======================================================================================

0          01           01            06        00         62266063301    62266209776

1          01           01            06        00         18730254608    18730254616

2          01           01            06        00         18730354183    18730354187

3          01           01            06        00         62257126982    62257127007

4          01           01            05        01         37448788006    37448788023

RP/0/RP0/CPU0:ASR9k-1#show controllers fabric crossbar link-status instance 0 spine 4

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

04        04               00             0        Up

08        00               00             0        Down

09        01               00             0        Up

10        03               00             0        Up

크로스바 링크가 다운되면 LC의 모든 FIA와 NP가 FC의 대역폭을 공유하므로, Typhoon 시스템에서는 LC의 순 대역폭이 55G 감소합니다. 시스템의 이중화가 제공되면 링크가 다운된 상태로 시스템을 실행할 수 있지만 즉시 조사해야 합니다.

크로스바 링크가 중단되면 잠시 동안의 트래픽 드롭이 표시되고 패브릭 드라이버가 자동 복구를 시도하기 위해 링크를 재교육합니다. 이 경우 OIR(Online Insertion and Removal)도 문제를 복구할 수 있습니다. 더 이상 문제가 발생하면 TAC(Technical Assistance Center)에 문의하십시오.

스파인 사용 불가 Syslog

이 메시지는 시스템이 권장 FC 5개 미만에서 실행됨을 나타냅니다. 항상 5개의 FC를 실행하는 것이 좋지만, 시스템의 LC에 대한 대역폭 손실이 반드시 발생하는 것은 아닙니다. 자세한 내용은 패브릭 카드 요구 사항 섹션을 참조하십시오.

RP/0/RP1/CPU0:May 13 14:42:22.810 : pfm_node_rp[353]:

%PLATFORM-FABMGR-1-SPINE_UNAVAILABLE : Set|fabmgr[303204]|Fabric Manager(0x1032000)|

Number of active spines has dropped below the recommended number 5

RP/0/RP1/CPU0:May 13 14:53:18.897 : pfm_node_rp[353]:

%PLATFORM-FABMGR-1-SPINE_UNAVAILABLE : Clear|fabmgr[303204]|Fabric Manager(0x1032000)|

Number of active spines has dropped below the recommended number 5

FC 비활성 시스템 로그

FC의 OIR을 수행할 때 카드를 부분적으로 풀기 전에 눌러야 하는 두 개의 기계적 버튼이 있으므로 OIR을 복구해야 합니다. 이러한 버튼의 이유는 FC의 정상 종료를 허용하기 때문입니다.

9922 라우터에서 상단 버튼은 완전히 기계식인 반면, 하단 버튼은 시스템에 신호를 보내 카드를 정상적으로 종료합니다. 이 형식의 syslog가 표시됩니다. 버튼을 누르지 않았는데 OIR에서 문제를 복구하지 못하면 TAC에 문의하십시오.

RP/0/RP0/CPU0:Dec 24 10:45:27.108 MST: fab_xbar_sp3[220]: FC3 Inactive due to

Front Panel Switch Press. Please OIR to recover.

관련 정보

- ASR9000/XR A9K의 패브릭 문제 이해 및 트러블슈팅

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems

부록

논리적-물리적 슬롯 매핑

이러한 출력은 9922 및 9912 라우터에 대한 논리적-물리적 슬롯 매핑입니다. 이 정보는 fabric show 명령을 확인할 때 필요합니다.

9922

slot 00 -> 0/RP0/CPU0 (0x1)

slot 01 -> 0/RP1/CPU0 (0x11)

slot 02 -> 0/0/CPU0 (0x821)

slot 03 -> 0/1/CPU0 (0x831)

slot 04 -> 0/2/CPU0 (0x841)

slot 05 -> 0/3/CPU0 (0x851)

slot 06 -> 0/4/CPU0 (0x861)

slot 07 -> 0/5/CPU0 (0x871)

slot 08 -> 0/6/CPU0 (0x881)

slot 09 -> 0/7/CPU0 (0x891)

slot 10 -> 0/8/CPU0 (0x8a1)

slot 11 -> 0/9/CPU0 (0x8b1)

slot 12 -> 0/10/CPU0 (0x8c1)

slot 13 -> 0/11/CPU0 (0x8d1)

slot 14 -> 0/12/CPU0 (0x8e1)

slot 15 -> 0/13/CPU0 (0x8f1)

slot 16 -> 0/14/CPU0 (0x901)

slot 17 -> 0/15/CPU0 (0x911)

slot 18 -> 0/16/CPU0 (0x921)

slot 19 -> 0/17/CPU0 (0x931)

slot 20 -> 0/18/CPU0 (0x941)

slot 21 -> 0/19/CPU0 (0x951)

slot 22 -> 0/FC0/SP (0x1960)

slot 23 -> 0/FC1/SP (0x1970)

slot 24 -> 0/FC2/SP (0x1980)

slot 25 -> 0/FC3/SP (0x1990)

slot 26 -> 0/FC4/SP (0x19a0)

slot 27 -> 0/FC5/SP (0x19b0)

slot 28 -> 0/FC6/SP (0x19c0)

slot 34 -> 0/BPID0/SP (0x1220)

slot 35 -> 0/BPID1/SP (0x1230)

slot 36 -> 0/FT0/SP (0x640)

slot 37 -> 0/FT1/SP (0x650)

slot 38 -> 0/FT2/SP (0x660)

slot 39 -> 0/FT3/SP (0x670)

slot 40 -> 0/PM0/SP (0xe80)

slot 41 -> 0/PM1/SP (0xe90)

slot 42 -> 0/PM2/SP (0xea0)

slot 43 -> 0/PM3/SP (0xeb0)

slot 44 -> 0/PM4/SP (0xec0)

slot 45 -> 0/PM5/SP (0xed0)

slot 46 -> 0/PM6/SP (0xee0)

slot 47 -> 0/PM7/SP (0xef0)

slot 48 -> 0/PM8/SP (0xf00)

slot 49 -> 0/PM9/SP (0xf10)

slot 50 -> 0/PM10/SP (0xf20)

slot 51 -> 0/PM11/SP (0xf30)

slot 52 -> 0/PM12/SP (0xf40)

slot 53 -> 0/PM13/SP (0xf50)

slot 54 -> 0/PM14/SP (0xf60)

slot 55 -> 0/PM15/SP (0xf70)

9912

slot 00 -> 0/RP0/CPU0 (0x1)

slot 01 -> 0/RP1/CPU0 (0x11)

slot 02 -> 0/0/CPU0 (0x821)

slot 03 -> 0/1/CPU0 (0x831)

slot 04 -> 0/2/CPU0 (0x841)

slot 05 -> 0/3/CPU0 (0x851)

slot 06 -> 0/4/CPU0 (0x861)

slot 07 -> 0/5/CPU0 (0x871)

slot 08 -> 0/6/CPU0 (0x881)

slot 09 -> 0/7/CPU0 (0x891)

slot 10 -> 0/8/CPU0 (0x8a1)

slot 11 -> 0/9/CPU0 (0x8b1)

slot 12 -> 0/FC0/SP (0x18c0)

slot 13 -> 0/FC1/SP (0x18d0)

slot 14 -> 0/FC2/SP (0x18e0)

slot 15 -> 0/FC3/SP (0x18f0)

slot 16 -> 0/FC4/SP (0x1900)

slot 17 -> 0/FC5/SP (0x1910)

slot 18 -> 0/FC6/SP (0x1920)

slot 25 -> 0/BPID0/SP (0x1190)

slot 26 -> 0/FT0/SP (0x5a0)

slot 27 -> 0/FT1/SP (0x5b0)

slot 40 -> 0/PM0/SP (0xe80)

slot 41 -> 0/PM1/SP (0xe90)

slot 42 -> 0/PM2/SP (0xea0)

slot 43 -> 0/PM3/SP (0xeb0)

slot 44 -> 0/PM4/SP (0xec0)

slot 45 -> 0/PM5/SP (0xed0)

slot 46 -> 0/PM6/SP (0xee0)

slot 47 -> 0/PM7/SP (0xef0)

slot 48 -> 0/PM8/SP (0xf00)

slot 49 -> 0/PM9/SP (0xf10)

slot 50 -> 0/PM10/SP (0xf20)

slot 51 -> 0/PM11/SP (0xf30)

멀티캐스트

LC는 멀티캐스트 흐름의 소스 및 그룹(S, G)을 통해 계산된 해시를 기반으로 패브릭에서 고정 경로를 사용합니다. 따라서 LC에서 멀티캐스트 처리량을 높이려면 모든 활성 패브릭 플레인에 트래픽을 고르게 분산하기 위해 소스 및 그룹이 달라지는 플로우의 수가 더 많아야 합니다. 선택된 FC가 제거되거나 비활성화되면, 링크 선택 알고리즘은 사용 가능한 액티브 패브릭 플레인 중에서 다른 링크를 선택한다.

멀티캐스트 전달은 FGID(Fabric Group ID)라는 12비트 패브릭 헤더 필드를 사용합니다. 비트 0 및 1은 RP0/1에 대해 예약됩니다. 2에서 11까지 남아 있는 10비트는 20개의 LC를 처리하는 데 사용됩니다. 1 비트는 2 LC를 주소 지정 할 수 있기 때문에, 이중 LC [(LC0, LC10), (LC1, LC11), (LC2, LC12) 등] 간 중복 멀티캐스트 패킷 복제 (슈퍼캐스트) 가 있습니다. 해당 LC의 인터페이스가 멀티캐스트 그룹에 조인하지 않은 경우 페어링된 LC의 로컬 크로스바는 이중화된 멀티캐스트 트래픽을 삭제합니다.

FGID 비트

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

슬롯

RP0

RP1

LC0

LC1

LC2

LC3

LC4

LC5

LC6

LC7

LC8

LC9

페어링된 슬롯

X

X

LC10

LC11

LC12

LC13

LC14

LC15

LC16

LC17

LC18

LC19