목차

임계 온도 조건이 관찰됨

ICSeverity

영향

설명

Syslog 메시지

메시지샘플

제품군

레젝스

권장 사항

명령

임계 온도 조건이 관찰됨

ICSeverity

1 - 경고

영향

온도가 상승하면 디바이스가 종료될 수 있습니다.

설명

이 메시지는 디바이스에 환경 조건이 있음을 나타냅니다. 이는 다양한 센서에서의 온도 측정값, 전원 공급 장치 전압 측정값 또는 다양한 팬의 RPM일 수 있습니다. 메시지 텍스트 내에서 어떤 센서 또는 위치에서 조건이 표시되었는지, 읽기의 중요도를 보고할 수 있습니다.

Syslog 메시지

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

메시지샘플

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

제품군

- Cisco 4000 Series Integrated Services Router

- Cisco cBR Series Converged Broadband 라우터

레젝스

해당 없음

권장 사항

show environment, show platform 또는 show module 및 show logging 명령을 사용하여 카드, 팬 및 섀시 상태를 확인합니다. 장치의 주변 온도, 공기 흐름 및 필터 상태를 확인하려면 현지 기술자를 파견해야 합니다. 문제가 지속되면 지원 엔지니어와 상담하십시오.

명령

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory