목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

NIM

유형

제한 사항

클록

PVDM4

유형

지원되는 채널

설치

소프트웨어 라이센스 요구 사항

구성

명령 구문

샘플 컨피그레이션

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 1

솔루션

문제 2

솔루션

문제 3

솔루션

소개

이 문서에서는 최신 Cisco 라우터의 NIM(Network Interface Module)과 이를 설정하는 방법을 소개합니다.또한 이 새로운 플랫폼에서 PRI(Primary Rate Interface) 회로의 새로운 컨피그레이션과 클럭킹을 다룹니다.

Cisco ISR(Integrated Services Router) 4000 Series는 다음 모델로 제공됩니다.

- Cisco ISR4461

- Cisco ISR4451

- Cisco ISR4431

- Cisco ISR4351

- Cisco ISR4331

- Cisco ISR4321

이 설명서의 섹션은 명시적으로 명시하지 않는 한 모든 플랫폼에 적용됩니다.이 문서에서는 이러한 플랫폼에서의 PRI 컨피그레이션 및 당면한 일반적인 문제에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

NIM

Cisco IOS® XE Release 3.9S 이상은 T1/E1을 통한 음성 또는 데이터를 구성하기 위해 필요한 Cisco의 4세대 T1/E1 음성 및 WAN NIM을 지원합니다.

유형

사용 가능한 Cisco T1/E1 NIM 목록은 다음과 같습니다.

부품 번호

설명

NIM-1MFT-T1/E1

1-port multi-flex trunk voice/clear-channel data T1/E1 module

NIM-2MFT-T1/E1

2포트 멀티 플렉스 트렁크 음성/clear-channel 데이터 T1/E1 모듈

NIM-4MFT-T1/E1

4포트 멀티 플렉스 트렁크 음성/clear-channel 데이터 T1/E1 모듈

NIM-8MFT-T1/E1

8포트 멀티 플렉스 트렁크 음성/clear-channel 데이터 T1/E1 모듈

NIM-1CE1T1-PRI

1-port multi-flex trunk voice/channelized data T1/E1 module

NIM-2CE1T1-PRI

2포트 멀티 플렉스 트렁크 음성/채널화된 데이터 T1/E1 모듈

NIM-8CE1T1-PRI

8포트 멀티 플렉스 트렁크 음성/채널화된 데이터 T1/E1 모듈

제한 사항

NIM 카드는 Cisco ISR 4000 Series에서만 지원됩니다.NIM MFT(Multiflex Trunk) 모듈은 PVDM4(Packet Voice Digital Signal Processor Module 4) DSP(Digital Signal Processor)만 사용합니다. 이전 PVDM2s 및 PVDM3은 이러한 플랫폼에서 지원되지 않습니다.

클록

NIM을 음성 애플리케이션에 사용할 경우 모든 음성 T1/E1은 단일 클럭 소스와 동기화되어야 하며 클럭 클럭 클럭 또는 인터페이스 플랩의 차이도 있습니다.NIM을 혼합 데이터 및 음성 애플리케이션에 사용할 경우 각 데이터 포트는 독립적인 시계를 사용할 수 있으며 음성 포트는 데이터 포트와 독립적으로 클럭 소스를 사용할 수 있습니다.

전역 컨피그레이션 모드에서 network-clock synchronization automatic 명령을 입력하면 NIM에 네트워크 동기화가 지원됩니다.no network-clock participation slot / subslot 명령을 입력하면 특정 NIM에 대해 이 명령이 효과적이지 않습니다.네트워크 클럭 입력 소스 우선순위 컨트롤러 [t1|e1] slot/bay/port 명령을 사용하여 기본 클럭 소스를 구성합니다.

라우터의 네트워크 클럭을 확인하려면 show network clocks synchronization 명령을 입력하고 모듈이 백플레인 클럭에 참여하는지 확인하기 위해 show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock 명령을 입력할 수 있습니다.

PVDM4

Cisco PVDM4는 마더보드의 슬롯 또는 Cisco 4세대 T1/E1 음성 및 WAN 네트워크 인터페이스 모듈에 설치됩니다.

참고:ISR 4461에는 마더보드 슬롯이 없습니다.

유형

PVDM4는 다양한 방식으로 제공됩니다.

이름

설명

PVDM4-32

32채널, 고밀도, 음성 DSP 모듈

PVDM4-64

64채널, 고밀도, 음성 DSP 모듈

PVDM4-128

128-channel, 고밀도, 음성 DSP 모듈

PVDM4-256

256-channel, 고밀도, 음성 DSP 모듈

지원되는 채널

지원되는 코덱의 복잡성으로 분류되는 PVDM4의 다양한 종류에서 지원되는 채널 수 목록입니다.

복잡성

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

낮은 복잡성 음성

32

64

128

256

보통-복잡성 음성

24

48

96

192

복잡한 음성

16

32

64

128

설치

이전 세대 PVDM2 및 PVDM3 DSP 모듈과 달리 PVDM4 모듈은 T1/E1 NIM에 직접 설치됩니다.필요한 채널 수에 따라 적절한 DSP 모듈이 NIM에 설치됩니다.

DSP 모듈

TDM 음성 서비스

미디어 서비스(트랜스코딩, 컨퍼런싱 등)

아날로그 NIM의 DSP(FXO/FXS)

NIM 모듈에서 고정

아니요

T1/E1 NIM의 PVDM4 DSP

예

예

SM/마더보드 슬롯의 PVDM4 DSP

아니요

예

참고: PVDM2 및 PVDM3 DSP 모듈은 ISR 4000 시리즈 플랫폼에서 지원되지 않음*

소프트웨어 라이센스 요구 사항

음성 애플리케이션에는 최소 Unified Communications 기술 패키지가 필요합니다.Cisco 4400 Series에는 ISR G2와 유사한 소프트웨어 패키지가 있는데, 이는 RTU(Right-To-Use)이며, 명예 기반이라고도 합니다.

60일 후 평가판 라이센스는 자동으로 RTU 라이센스로 변환됩니다.이 시점에서는 해당 플랫폼에서 해당 기능에 대해 RTU 라이센스를 구매할 예정입니다.이 모델은 ISR G2와 동일합니다.

참고: Smart Licensing은 라우팅 플랫폼16.10.1a에서 활성화됩니다.( ASR, ISR, CSR, ISRv ). 기존 라이센싱에서 스마트 라이센싱으로 마이그레이션

구성

명령 구문

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

참고: NIM-xMFT-T1/E1 - 이후 pri-group NIM-xMFT-T1/E1의 명령은 음성에만 사용되며 키워드입니다. voice-dsp 필요하지 않습니다.

참고: NIM-xCE1T1-PRI - option 키워드 voice-dsp 은(는) ISR 4000 시리즈의 NIM-xCE1T1-PRI(x는 1, 2 또는 8)에만 사용할 수 있습니다.기본값은 키워드 없음 voice-dsp.

샘플 컨피그레이션

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

문제 1

ISR G4에서 음성 PRI를 구성하려고 하면 다음 오류가 나타납니다.

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

솔루션

마더보드에는 PVDM 슬롯이 하나만 있습니다.TDM(Time Division Multiplexing) 카드는 마더보드 PVDM을 사용할 수 없습니다.필요한 채널 수에 따라 적절한 DSP 모듈이 NIM에 설치됩니다.코드 변환 및 컨퍼런스 등의 IP 서비스의 경우 PVDM4 DSP 모듈은 ISR 4000 Series 플랫폼의 마더보드에 설치할 수 있습니다.

show inventory output에 이 정보가 표시되면 PVDM 카드가 마더보드에 설치되어 있음을 의미합니다.

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

PVDM 카드가 NIM에 배치되면 show inventory 명령은 다음을 나타냅니다.

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

문제 2

T1 모듈에는 show inventory 명령에 따라 DSP가 없지만 이 컨피그레이션은 다음을 수행했습니다.

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

솔루션

이 문제는 Cisco 버그 ID CSCuo86715에 문서화된 알려진 문제입니다. 15.4(3)S1 이전의 모든 Cisco IOS-XE 릴리스에서 DSP를 NIM에서 사용할 수 없는 경우에도 이전 명령이 수락됩니다.릴리스 15.4(3)S1에는 이 문제가 해결되었으며 사용자에게 "T1 0/2/0:NIM에 사용 가능한 DSP가 없는 경우 음성 기능을 구성할 DSP 리소스가 없습니다." 오류 메시지가 표시됩니다.

문제 3

NIM에 PVDM 4를 어떻게 설치해야 합니까?PVDM4는 운영 중 교체 가능합니까?

솔루션

PVDM4 DSP가 설치된 위치는 두 가지입니다.TDM 서비스의 경우 DSP는 T1/E1 NIM에 설치됩니다.NIM은 OIR(Online Insertion and Removal)을 지원하므로 ISR 4000 Series 디바이스의 전원을 끄지 않고도 OIR을 제거할 수 있으며 NIM의 DSP를 제거할 수 있습니다.그러나 마더보드에 PVDM4를 삽입하거나 제거하려면 라우터를 종료해야 합니다.NIM에 PVDM4를 설치하려면 이 도식 표현을 따릅니다.

1

나사

2

PVDM4

3

스탠도프

4

히트싱크

1

나사

2

포트

3

네트워크 인터페이스 모듈

4

PVDM4