목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

개요

기능

플랫폼 지원

펌웨어 업그레이드

구성

라인 번호

국가 구성

일본어 버전 확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco NM-8AM 및 NM-16AM 아날로그 모뎀 네트워크 모듈을 소개합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- NM-8AM - Network Module with Eight Analog Modem

- NM-16AM - 16개의 아날로그 모뎀이 포함된 네트워크 모듈

- NM-8AM-J - 일본 및 싱가포르용 아날로그 모뎀 8개가 포함된 네트워크 모듈

- NM-16AM-J - 일본 및 싱가포르용 아날로그 모뎀 16개가 포함된 네트워크 모듈

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

개요

NM-8AM 및 NM-16AM 아날로그 모뎀 네트워크 모듈은 8 또는 16개의 내부 V.34 아날로그 모뎀을 제공합니다.이러한 Microsoft 모뎀은 최대 33.6kbps의 속도를 지원합니다.각 포트는 RJ-11 잭이며 전화 네트워크에 연결하려면 개별 RJ-11 케이블이 필요합니다.

기능

- Microcom 모뎀을 사용합니다.

- 최대 33.6kbps(V.34bis)의 속도를 지원합니다. Cisco IOS® Version 12.1(5)T에서 시작하여 펌웨어 버전 1.2.8으로 시작하는 두 유선 임대 회선을 지원합니다.

- Cisco Dial-Out Client를 사용하여 팩스 전송을 지원합니다.

- 모든 커넥터는 RJ-11입니다. 이 모듈에는 8개 또는 16개의 분홍색 RJ-11 케이블이 제공됩니다(8개의 핑크색 케이블 번들은 CAB-NM-ANALOGMOD로 사용 가능).

- 56kbps(V.90)를 지원하지 않습니다. 이는 V.90 기술의 한계이며 하드웨어 문제가 아닙니다.자세한 내용은 일반 모뎀 및 NAS 라인 품질 개요를 참조하십시오.

- Fast Step 소프트웨어는 Cisco 2610의 초기 구성에만 사용할 수 있습니다.

- 발신자 ID가 지원되지 않습니다.

플랫폼 지원

모듈 전체 보고서를 보려면 클릭하십시오.

2600

2600XM

3620

3631

3640

36601

2691, 3725, 3745

NM-8오전

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.1(14), 12.2(12), 12.2(8)T1, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

지원되지 않음

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1), 12.3(2)T

12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(13)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

오전 NM-16AM

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.1(14), 12.2(12), 12.2(8)T1, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

지원되지 않음

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1), 12.3(2)T

12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(13)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

NM-8AM-J

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.1(14), 12.2(12), 12.2(8)T1, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

지원되지 않음

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1), 12.3(2)T

12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(13)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

NM-16AM-J

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.1(14), 12.2(12), 12.2(8)T1, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

지원되지 않음

11.3(4)T1, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1), 12.3(2)T

12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(13)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

참고: 유럽(TBR21) 지원에는 Cisco IOS 버전 11.3(5)T 또는 12.0(1)T가 필요합니다.

참고: 온라인 삽입 및 제거(핫 스왑)에는 Cisco IOS 버전 12.1(1)T가 필요합니다.

유럽에서 사용(TBR21 인증)하려면 모뎀 펌웨어 1.0.1 및 Cisco IOS 버전 11.3(5)T 또는 12.0(1)T가 필요합니다.Cisco IOS 소프트웨어 외에 모뎀 마이크로코드를 로드해야 합니다.

유럽 국가의 경우 모뎀 국가 마이크로콤 유럽을 구성합니다(TBR21 작업 선택). 국가 코드 "europe"에는 Cisco IOS 버전 11.3(5)T 또는 12.0(1)T가 필요합니다.

펌웨어 업그레이드

- Cisco 2600 Series 및 Cisco 3600 Series 아날로그 모뎀 펌웨어 업그레이드

- CCO에서 아날로그 모뎀 펌웨어 다운로드

- 현재 권장 소프트웨어 버전

구성

NM-8AM 및 NM-16AM 아날로그 모뎀 네트워크 모듈에서 인터페이스는 인터페이스 async <line number>로 지정됩니다.

NM-xAM 모듈을 사용하는 샘플 컨피그레이션의 경우 Dial Technology Support Pages and Access Product Support Page를 참조하십시오.

라인 번호

Cisco IOS 소프트웨어는 슬롯당 32개의 라인 번호를 예약합니다.보조 포트는 Cisco 2600 및 Cisco 3620의 경우 65번, Cisco 3640의 경우 129번입니다.show line 명령을 사용하여 섀시의 행 번호 지정을 확인할 수 있습니다.라인 번호 = (<slot> * 32) + <unit> + 1.

자세한 내용은 Cisco 3600 Series 라우터에서 비동기 회선 번호 매기기 방법을 참조하십시오.

국가 구성

전역 구성 명령 모뎀 국가 microcom <country>를 사용하여 국가를 구성합니다.모든 TBR21 국가의 국가 코드로 "europe"을 사용합니다.

참고: 국가 코드 "europe"에는 Cisco IOS 버전 11.3(5)T 또는 12.0(1)T 및 펌웨어 1.0.1 이상이 필요합니다.

다양한 국가 지원에 대한 자세한 내용은 Cisco 2600 Series 및 Cisco 3600 Series Analog Modem Firmware Upgrade Configuration Note를 참조하십시오.

샘플 컨피그레이션은 NM-8AM 또는 NM-16AM Analog Modem Module을 사용하여 다이얼아웃 구성을 참조하십시오.

일본어 버전 확인

Cisco IOS 소프트웨어는 표준 아날로그 모뎀 네트워크 모듈과 일본어 버전 간의 차이를 알지 못합니다.다음 두 가지 방법 중 하나로 네트워크 모듈을 식별할 수 있습니다.

show diag 명령을 사용하여 아날로그 모드 네트워크 모듈의 부품 번호를 식별합니다.부품 번호 끝에 있는 글자 'J'는 일본어 버전을 나타냅니다.

관련 정보

- 아날로그 모뎀 네트워크 모듈 연결

- CCO에서 아날로그 모뎀 펌웨어 다운로드

- 라우터 간 비동기 멀티링크 PPP

- Cisco 2600/3600 Series 아날로그 모뎀을 위한 리스 라인 지원

- Cisco Access Server에서 작동하도록 클라이언트 모뎀 구성

- 아날로그 및 디지털 모뎀 네트워크 모듈에 대한 OIR 지원

- 제품 지원 페이지 액세스

- Technical Support - Cisco Systems