목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

제품 번호

기능

플랫폼 지원

LED

구성

관련 정보

소개

이 문서에서는 아날로그 모뎀 WAN(Wide Area Network) 인터페이스 카드(WIC-1AM 또는 WIC-2AM), 해당 제품 번호, 기능, 플랫폼 지원, LED 및 구성에 대한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

WAN 인터페이스 카드 -1AM 및 -2AM(WIC-1AM 및 WIC-2AM)은 하나 또는 두 개의 내부 V.90 아날로그 모뎀을 제공합니다.이러한 WIC는 수신 또는 발신 아날로그 모뎀 통화에 사용할 수 있습니다.WIC-2AM에는 듀얼 RJ-11 커넥터가 있으며, WIC-1AM은 한 포트를 사용하여 표준 전화선에 연결하고 다른 포트는 모뎀이 유휴 상태일 때 사용할 기본 아날로그 전화기에 연결합니다.

제품 번호

아래 표에는 부품 제품 번호와 간략한 설명이 나와 있습니다.

제품 번호

설명

WIC-1AM

보드 ID가 800-08823-01인 1포트 V.90 아날로그 모뎀

WIC-2AM

보드 ID가 800-08283-01인 2포트 V.90 아날로그 모뎀

기능

WIC-1AM 및 WIC-2AM 모듈의 기능은 다음과 같습니다.

- WIC-1AM 및 WIC-2AM은 라우터 관리, 다이얼 백업 및 액세스와 같은 저밀도 애플리케이션을 위한 아날로그 모뎀 인터페이스를 제공합니다.

- WIC-1AM에는 PSTN(public switched telephone network) 회선에 대한 핸드셋 공유 액세스를 위한 잭이 포함되어 있습니다.

- V.92는 현재 지원되지 않습니다.

- 피어가 디지털 모뎀인 경우 56Kbps(V.90)를 달성할 수 있습니다(예: T1 또는 E1 회선과 같은 디지털 회선이 있는 AS5xxx).

- 아날로그 모뎀에 연결할 때는 56Kbps(V.90)를 사용할 수 없습니다.이는 V.90 기술의 한계이며 하드웨어 문제가 아닙니다.자세한 내용은 일반 모뎀 및 NAS 라인 품질 개요를 참조하십시오.

- 모뎀 펌웨어는 업그레이드할 수 없습니다.

플랫폼 지원

아래 표에는 지원되는 다양한 플랫폼이 나와 있습니다.

Cisco IOS 소프트웨어 지원

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620, 3640, 3660

Cisco 3631

Cisco 2691, 3725, 3745

WIC-1AM

지원되지 않음

Cisco IOS 버전 12.2(4)YB

Cisco IOS 버전 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Cisco IOS 버전 12.2(8)T

Cisco IOS 버전 12.2(2)XB, 12.2(8)T

모든 Cisco IOS 버전

모든 Cisco IOS 버전

WIC-2AM

지원되지 않음

Cisco IOS 버전 12.2(4)YB

Cisco IOS 버전 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Cisco IOS 버전 12.2(8)T

Cisco IOS 버전 12.2(2)XB, 12.2(8)T

모든 Cisco IOS 버전

모든 Cisco IOS 버전

WIC-1AM 및 WIC-2AM은 기본(IP 전용) 기능 집합을 비롯한 모든 기능 집합에서 지원됩니다.

LED

아래 표에는 서로 다른 LED와 각각에 대한 간단한 설명이 나와 있습니다.

LED

설명

SP

속도 표시 켜짐 = 고속(V.56/V.90) 꺼짐 = 저속(V.32/V.32b/V.34)

CN

연결(캐리어 탐지)

오

오프 후크 상태

구성

모뎀 WIC 구성은 NM-8AM 또는 NM-16AM 모듈의 구성과 유사합니다.샘플 컨피그레이션은 NM-8AM 또는 NM-16AM Analog Modem Module을 사용하여 다이얼아웃 구성을 참조하십시오.

WIC-1/2 AM 구성에 대한 자세한 내용은 Cisco 2600 및 Cisco 3600 Series Multiservice Platform용 1 및 2 포트 V.90 모뎀 WIC를 참조하십시오.

관련 정보

- 전화 접속 및 액세스 기술 지원