목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

제품 번호

기능

기능 지원

플랫폼 지원

구성

라인 번호

펌웨어 업그레이드

필드 알림

MICA-6MOD 모듈로 현장 업그레이드

관련 정보

소개

디지털 모뎀 네트워크 모듈은 Cisco 3600 플랫폼 시리즈의 다이얼 액세스 유연성과 확장성을 크게 향상시킵니다.각 네트워크 모듈은 최대 30개의 디지털 모뎀을 지원합니다.디지털 모뎀 네트워크 모듈은 단일 또는 듀얼 T1/E1 네트워크 모듈을 사용하여 최대 56Kbps의 속도로 최대 60명의 원격 모뎀 사용자(2개의 NM-DM 네트워크 모듈 사용)를 지원합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 단일 또는 이중 T1/E1 네트워크 모듈을 사용하는 디지털 모뎀 네트워크 모듈을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

제품 번호

네트워크 모듈 제품 번호를 나열하는 표는 다음과 같습니다.

제품 번호

설명

NM-6DM

6개의 디지털 모뎀이 설치된 네트워크 모듈

NM-12DM

12개의 디지털 모뎀이 설치된 네트워크 모듈

NM-18DM

18개의 디지털 모뎀이 설치된 네트워크 모듈

NM-24DM

24개의 디지털 모뎀이 설치된 네트워크 모듈

NM-30DM

30개의 디지털 모뎀이 설치된 네트워크 모듈

MICA-6MOD=

6개의 모뎀이 있는 모뎀 카드

MTL-3600-6

Advanced Modem Management Technology License 6포트^1

MTL-3600-12

Advanced Modem Management Technology 라이센스 12포트^1

MTL-3600-18

Advanced Modem Management Technology 라이센스 18포트^1

MTL-3600-24

Advanced Modem Management Technology License 24 포트^1

MTL-3600-30

Advanced Modem Management Technology License 30 포트^1

1 - Cisco IOS® 소프트웨어 및 기능 집합이 필요합니다.

기능

- 6개 단위로 최대 30개의 모뎀을 포함합니다.

- Cisco IOS Version 11.3(4)T1 이상이 포함된 Cisco 3620과 Fast Ethernet plus T1 Network Module 또는 Fast Ethernet Plus E1 Network Module에서 지원됩니다.

- 필드가 MICA-6MOD=(6DM=)을 사용하여 6개 단위로 업그레이드되었습니다.

- AS5300과 동일한 MICA 모뎀을 사용합니다(참고:에서는 12 포트 모듈을 사용할 수 없습니다.

- T1s, E1s 및 ISDN(Integrated Services Digital Network) BRI(Basic Rate Interfaces)(BRI 네트워크 모듈에서 BRI WIC(BRI WAN Interface Card)가 아닌)에서 아날로그 데이터 호출을 받아 모뎀으로 라우팅합니다.

자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.

기능 지원

아래 표에는 기능을 지원하는 데 필요한 사용 가능한 기능 및 소프트웨어가 나열되어 있습니다.

기능

필요한 소프트웨어

ISDN BRI 음성 통화 지원

Cisco IOS 버전 12.0(2)XC, 12.0(3)T 이상

56k 플렉스

MICA 펌웨어 2.2 이상

V.90

MICA 펌웨어 2.5.1.0 및 Cisco IOS 버전 11.2(16)P 또는 11.3(5)T 이상

전화 걸기, 팩스 모뎀

MICA 펌웨어 2.5.1.0 및 Cisco IOS 버전 11.3(5)T 이상

T1 CAS 신호 처리(Channelized T1)

Cisco IOS 버전 11.3(3)T 이상

R2 신호(channelized E1)

Cisco IOS 버전 12.0(1)T 이상

V.110

Cisco IOS 버전 12.1(5)T 이상

플랫폼 지원

아래 표에는 네트워크 모듈을 지원하는 다양한 플랫폼과 Cisco IOS 소프트웨어 버전이 나와 있습니다.

제품 이름

Cisco 2600, 2600XM 및 2691

Cisco 3620

Cisco 3631

Cisco 3640

Cisco 3660

Cisco 3725 및 3745

NM-6DM, NM-12DM, NM-18DM, NM-24DM, NM-30DM

지원되지 않음

Cisco IOS 버전 11.3(4)T1, 12.0T, 12.0XK, 12.1, 12.1T, 12.2 및 12.2T

지원되지 않음

Cisco IOS 버전 11.2(9)XA, 11.2(10)P, 11.3(2)T 및 모두 12.x

Cisco IOS 버전 12.0(7)XK, 12.1T, 12.2 및 12.2T

모든 Cisco IOS 소프트웨어 버전

참고: NM-DM 모듈은 Cisco 3620의 Cisco IOS Version 12.0에서 지원되지 않습니다.Cisco IOS 버전 12.0T 이상을 사용해야 합니다.

온라인 삽입 및 제거(핫 스왑)에는 Cisco IOS 버전 12.1(1)T가 필요합니다(3660 및 3700 플랫폼에서만 지원됨).

구성

디지털 모뎀 네트워크 모듈에서 인터페이스는 인터페이스 비동기(회선 번호)로 지정됩니다.

라인 번호

이전 버전의 Cisco IOS 소프트웨어는 네트워크 모듈 슬롯당 16개의 비동기 회선 번호를 예약했습니다.그러나 Cisco 3600 Series에 NM-16A, NM-32A 또는 디지털 모뎀이 설치되면 Cisco IOS 소프트웨어는 슬롯당 32개의 라인 번호를 예약합니다.NM-16A, NM-32A 또는 디지털 모뎀이 슬롯당 16개의 회선 번호를 기반으로 하는 비동기 구성이 이미 있는 시스템에 설치된 경우 문제가 발생합니다.이제 보조 포트는 Cisco 3620의 경우 65번, Cisco 3640의 경우 129번입니다.show line 명령을 사용하여 섀시의 행 번호 지정을 확인합니다.

line number = (<slot> * 32) + <unit> + 1

자세한 내용은 Cisco 3600 Series 라우터에서 비동기 회선 번호 매기기 방법을 참조하십시오.

샘플 컨피그레이션은 Cisco 3640 BRI로 모뎀 연결 구성 또는 통합 모뎀 구성 및 관리를 참조하십시오.이 컨피그레이션은 이 디지털 모뎀 네트워크 모듈을 사용하는 모든 라우터에 적용할 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드

권장 모뎀 소프트웨어 버전과 모뎀 업그레이드 절차에 대해서는 MICA 권장 소프트웨어 버전 및 내부 디지털 모뎀이 있는 Cisco 라우터의 모뎀 펌웨어/소프트웨어 업그레이드를 참조하십시오.

필드 알림

아래 필드 알림에서는 네트워크 모듈에 대한 추가 정보를 제공합니다.

- 필드 알림:Cisco 3600 T1/E1 PRI 모듈 업그레이드

- 필드 알림:Cisco 3600 BRI(Basic Rate Interface) 네트워크 모듈 업그레이드와 함께 디지털 모뎀 사용

MICA-6MOD 모듈로 현장 업그레이드

MICA-6MOD= 업그레이드를 디지털 모뎀 네트워크 모듈에 삽입

MICA-6MOD=

관련 정보

- T1/E1 및 디지털 모뎀 네트워크 모듈로 Cisco 3600 라우터 구성

- Cisco 3640 BRI로 모뎀 연결 구성

- 통합 모뎀 구성 및 관리

- MICA 6포트 모듈의 AT 명령 집합 및 등록 요약

- MICA 모뎀 상태 및 연결 해제 이유

- MICA Software 릴리스 정보

- 아날로그 및 디지털 모뎀 네트워크 모듈에 대한 OIR 지원

- 전화 접속 및 액세스 기술 지원

- Technical Support - Cisco Systems