목차

소개

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 이 오류 메시지를 해결하는 프로세스에 대해 설명합니다.

MCASTFWD-3-NO_SH_MEM: mcastfwd Failed to allocate shared memory

mfwd_mrib_get_route_buffer()

요구 사항

Cisco에서는 Cisco NXos CLI에 대한 지식을 보유하고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 모든 Nexus 3000 섀시

- 모든 Nexus 5500 섀시

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

스위치에서 다음 오류를 보고합니다.

MCASTFWD-3-NO_SH_MEM;mcastfwd [3208] 공유 메모리 mfwd_mrib_get_route_buffer()를 할당하지 못했습니다.

솔루션

이 오류 메시지는 두 가지 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

1. Cisco Bug IDCSCtn95676(3k)
Nexus 30xx Series 스위치에서 "공유 메모리 mfwd_mrib_get_route_buffer()"를 할당하지 못했습니다.

이 메시지는 IGMP(Internet Group Management Protocol)의 높은 비율의 CPU를 적중시킨 가입/탈퇴 시 처리할 수 있는 버퍼가 없다는 임시 조건을 나타냅니다.이 상태는 일시적이며 시스템에 전체적인 기능 영향을 미치지 않습니다.

동작을 문서화하기 위해 버그가 수정되었습니다.이는 소프트웨어 결함이 아닙니다.

2. Cisco 버그 IDCSCtl73025(5k)
이 메시지는 다음 두 가지 이유로 인해 Nexus 55xx에 기록됩니다.

- 다중 멀티캐스트 조인이 발생함
Nexus 55xx는 4,000개의 경로를 처리할 수 있어야 합니다.이 메시지는 일반적으로 1,000개의 경로 주위에 로깅을 시작합니다.이는 프로덕션 트래픽에 영향을 주지 않습니다.

나머지 항목은 시간이 지남에 따라 검색됩니다.

- 불안정한 상태 발생
이는 많은 수의 경로를 조합한 것일 수 있습니다(일부는 소스에 대한 유효한 경로가 없는 경우).

출력을 가져옵니다.

show ip mroute sum vrf all

예:

VRF(VPN Routing and Forwarding)용 IP 멀티캐스트 라우팅 테이블 "기본"

총 경로 수:923

총 (*,G) 경로 수:0

총 경로 수(S,G):922

총 (*,G-prefix) 경로 수:1

그룹 수:921, 그룹당 대략적인 평균 소스:1.0

CSCtl73025는 버전에서 고정되어 있습니다.6.0(2)N1(1).