목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

제품 번호

기능

플랫폼 지원

구성

소개

이더넷 LAN/WAN 인터페이스 카드(WIC) 네트워크 모듈은 추가 WIC를 위한 슬롯을 제공하여 Cisco 2600 및 3600 Series 라우터의 기능을 확장합니다.이러한 네트워크 모듈에는 LAN 연결을 위한 이더넷 또는 토큰 링 포트도 포함됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

제품 번호

제품 번호

설명

NM-1E2W

이더넷 1개 및 WIC 슬롯 2개가 포함된 네트워크 모듈

NM-1E1R2W

이더넷 1개, 토큰 링 1개, WIC 슬롯 2개가 포함된 네트워크 모듈

NM-2E2W

2개의 이더넷, 2개의 WIC 슬롯 네트워크 모듈

자세한 내용은 Fast Ethernet LAN/WAN Interface Card Network Module 이해를 참조하십시오.

기능

- 이더넷 10Mpbs 전용.

- 이더넷 0에는 10 Base-T 및 AUI 커넥터(자동 감지)가 모두 있습니다.

- NM-2E2W의 이더넷 1은 RJ-45에만 해당합니다.

- 모든 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스에서 반이중을 지원합니다.

- Cisco IOS Software 릴리스 12.0(4)T부터 전이중 지원

참고: Cisco CDPv2(Discovery Protocol version 2)는 이더넷 인터페이스가 전이중으로 구성된 경우에도 반이중으로 보고할 수 있습니다.이 문제는 Cisco 버그 ID CSCdp48362에 설명되어 있습니다. 시스템 소프트웨어를 버그의 영향을 받지 않는 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스로 업그레이드하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.

%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet2/0

(not full duplex), with C3550-03 FastEthernet0/11 (full duplex).

- 토큰 링 0에는 STP(Shielded Twisted-Pair)와 UTP(Unshielded Twisted-Pair)(자동 감지)가 모두 있습니다.

- 전이중 지원 없음.NM-1FE1R2W를 사용합니다.

- WIC 슬롯 2개

- WIC 카드는 운영 중 교체가 불가능하지만 핫 스왑 방식으로 하드웨어 손상이 발생하지 않습니다.

플랫폼 지원

Cisco IOS 지원

Cisco 2600, Cisco 2600XM^1

Cisco 3620,3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-1E2W

지원되지 않음

모든 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스

지원되지 않음

모든 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스

지원되지 않음

NM-1E1R2W

지원되지 않음

Cisco IOS 버전 11.1(8)AA, 11.2(4)XA, 11.2(5)P, 11.3, 11.3T, 모두 12.x

지원되지 않음

모든 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스

지원되지 않음

NM-2E2W

지원되지 않음

모든 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스

지원되지 않음

모든 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스

지원되지 않음

1 Cisco 2600 Series 라우터의 추가 WIC 슬롯은 NM-2W를 참조하십시오.

참고: 이 문서의 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스는 일반적으로 문제의 플랫폼, 모듈 또는 기능을 지원하기 위한 최소 버전 요구 사항입니다.지원되는 제품에 대해 Cisco에서 제안하는 소프트웨어를 보려면 Software Research 툴을 사용합니다.Software Research 툴 및 기타 툴은 Cisco Tools & Resources 페이지에서 사용할 수 있습니다.

구성

Cisco 3600 Series의 각 인터페이스는 슬롯/유닛 번호로 구성됩니다.슬롯 번호 식별 방법에 대한 자세한 내용은 Cisco 네트워크 모듈 개요를 참조하십시오.네트워크 모듈에서 인터페이스는 다음 목록에 나와 있는 대로 처리됩니다.

- 이더넷 인터페이스는 interface ethernet <slot>/0입니다.

- 토큰 링 인터페이스는 인터페이스 토큰 <slot>/0입니다.

- 직렬 WIC, T1 채널 서비스 장치/데이터 서비스 장치(CSU/DSU) 또는 슬롯 W0의 56/64k CSU/DSU WIC는 인터페이스 직렬 <slot>/0입니다.

- 슬롯 W0의 BRI-S/T WIC 또는 BRI-U WIC는 interface bri <slot>/0입니다.

- 슬롯 W1의 직렬 WIC, T1 CSU/DSU 또는 56/64k CSU/DSU WIC는 직렬 직렬 <slot>/0(슬롯 W0에 직렬 포트(직렬 WIC 또는 56/64k CSU/DSU)이 없는 경우) 슬롯 W0에 직렬 WIC가 있는 경우 슬롯 W1의 직렬 WIC는 인터페이스 직렬 <slot>/1입니다.

- 슬롯 W1의 BRI-S/T WIC 또는 BRI-U WIC는 슬롯 W0에 BRI WIC가 없는 경우 인터페이스 bri <slot>/0입니다.슬롯 W0에 BRI WIC가 있는 경우 슬롯 W1의 BRI WIC는 인터페이스 bri <slot>/1입니다.