목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 명령

관련 정보

소개

이 문서에서는 NAT(Network Address Translation)를 사용한 비대칭 ADSL(digital subscriber line)-bridge 컨피그레이션을 보여 주는 샘플 컨피그레이션을 제공합니다. 이 컨피그레이션은 Pacific Bell의 가정용 ADSL 서비스와 연동하도록 테스트되었으며 Pacific Bell에서 제공하는 Alcatel ADSL 모뎀을 교체하는 데 사용할 수 있습니다.

이더넷 세그먼트를 인터넷으로 "라우팅"하고, 사이트와 Pacific Bell 간의 "브리지"를 수행하려면 bridge irb 명령을 사용합니다.

NAT가 사용되기 때문에 내부 네트워크가 인터넷(및 Pacific Bell)에 단일 호스트로 표시되고, 외부에서 볼 수 있는 단일 호스트는 BVI(Bridge Virtual Interface)입니다.

내부 트래픽이 공용 네트워크에 연결되는 것을 원치 않을 수 있으므로 브리지 그룹에 이더넷을 포함하지 마십시오.

또한 이 컨피그레이션을 통해 라우터가 내부 네트워크에 대한 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버로 설정됩니다. 이 서비스는 192.168.1.1~192.168.1.253의 개인 주소를 제공하며, Pacific Bell에 DNS(Domain Naming System) 서버를 제공하고, Pacific Bell의 고유 주소를 기본 게이트웨이에 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Cisco IOS® Software 릴리스 12.0(3)T

- Cisco 1417

- 퍼시픽벨의 ADSL 서비스

- 이 컨피그레이션은 다음과 같이 작동합니다.

------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용하여 이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

Cisco 1417

------------------ show running-config ------------------

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30 1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30 1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

network 192.168.1.0 255.255.255.0

dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 64

no ATM ilmi-keepalive

pvc 8/35

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip> prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

password 0 letmein

login

!

end

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

- show interface ATM 0 - 회선이 다운된 경우 케이블을 확인합니다.

- show ip nat translations - 각 내부 클라이언트의 주소를 변환해야 하는지 확인하기 위한 것입니다.

- debug atm events - 모뎀 상태를 검색하려면

0x8은 모뎀이 CO(Central Office)에서 듣기 위해 대기함을 의미합니다. 이는 CO와 제대로 연결되어 있지 않다는 의미일 것입니다. 연결을 확인하고 올바른 케이블이 사용되는지 확인합니다.

0x10은 모뎀이 CO에서 헤딩하고 지금 교육됨을 의미합니다. CO가 연결되고 모뎀이 연결을 협상하려고 시도합니다. 이 상태에서 오류가 발생할 경우 Cisco 1417의 ADSL 인터페이스와 CO 간에 비호환성이 있을 수 있습니다. 올바른 VPI/VCI(가상 경로 식별자/가상 채널 식별자)가 사용되는지 확인하십시오.

0x20은 활성화가 완료되고 링크가 작동함을 의미합니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제 해결 명령

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다. OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

참고: debug 명령을 사용하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems