목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

섀시

섀시 슬롯 개요

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 12000 Series Internet Router 하드웨어 아키텍처의 개요를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어를 기반으로 합니다.

- Cisco 12000 Series 인터넷 라우터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

섀시

Cisco 12000 Series Internet Router는 다음 구성으로 제공됩니다.

Cisco 12000 Series 인터넷 라우터

스위칭 용량

슬롯

구성

10Gbps 인터넷 라우터

Cisco 12416

320Gbps

16

전체 랙

Cisco 12410

200Gbps

10

절반 랙

Cisco 12406

120Gbps

6

1/4 랙

Cisco 12404

80Gbps

4

8번째 랙

2.5Gbps 인터넷 라우터

Cisco 12016

80Gbps(업그레이드 가능*)

16

전체 랙

Cisco 12012

60Gbps

12

전체 랙

Cisco 12008

40Gbps

8

세 번째 랙

* Cisco 12016은 스위치 패브릭 업그레이드 키트를 사용하여 Cisco 12416으로 업그레이드할 수 있습니다.

섀시 슬롯 개요

슬롯 0-15는 라인 카드(LC)용(일부 섀시에서 16개의 LC를 지원하는 것은 아님)입니다. GRP(Gigabit Route Processor)는 이러한 슬롯에 넣을 수 있습니다.Cisco 12012에서는 슬롯 0과 11을 GRP에 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 슬롯은 시원하지 않으며 GRP는 다른 LC에 비해 열을 덜 방출하기 때문입니다.12016과 12416은 동일한 섀시입니다.유일한 차이점은 클럭 및 스케줄러 카드(CSC)와 스위치 패브릭 카드(SFC)입니다. 12016은 GSR16/80-CSC 및 GSR16/80-SFC를, 12416은 GSR16/320-CSC 및 GSR16/320-SFC를 사용합니다.12016을 가지고 있고 12416으로 "업그레이드"하려면 GSR16/80-CSC 및 GSR16/80-SFC를 새로운 GSR16/320-CSC 및 GSR16/320-SFC로 교체하기만 하면 됩니다.

경보 카드는 12008용 CSC 카드에 통합됩니다. 다른 모든 섀시에는 별도의 경보 카드가 있습니다.이 표는 모든 섀시에 대한 슬롯 번호 및 해당 라인 카드를 제공합니다.

슬롯 번호

라인 카드

0-15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

이 표에서는 섀시별 정보를 제공합니다.

라우터

슬롯 번호

라인 카드

12008

24

전원 공급 장치 A1(위쪽)

26

전원 공급 장치 B1(하단)

12012 - 참고:

- 경보 카드는 별도로 표시되지 않습니다.

- 슬롯 0과 11을 GRP에 사용합니다. 이러한 슬롯은 냉각되지 않으며 GRP는 다른 LC보다 열을 적게 방출하기 때문입니다.

24

전원 공급 장치 1(A1)

25

전원 공급 장치 2(A2)

26

전원 공급 장치 3(B1)

27

전원 공급 장치 4(B2)

28

상단 팬 및 송풍기 모듈

29

하단 팬 및 송풍기 모듈

12016 및 12416

24

상위 경보 카드

25

경보 카드 하한

26

사용되지 않음

27

버스보드

28

상단 팬 및 송풍기 모듈

29

하단 팬 및 송풍기 모듈

12406

24

전원 공급 장치 1 + 경보 모듈

25

전원 공급 장치 2 + 경보 모듈

28

송풍기 모듈(상단 팬)

29

송풍기 모듈(하단 팬)

12410
참고: 이 섀시에는 5개의 특정 SFC가 있습니다.

21

SFC3

22

SFC4

24

전원 공급 장치 1 + 경보 모듈

25

전원 공급 장치 2 + 경보 모듈

28

송풍기 모듈(상단 팬)

29

송풍기 모듈(하단 팬)

관련 정보

- Cisco 12000 Series 인터넷 라우터 아키텍처 - 스위치 패브릭

- Cisco 12000 Series 인터넷 라우터 아키텍처 - 라인 카드 설계

- Cisco 12000 Series 인터넷 라우터 아키텍처 - 메모리 세부 정보

- Cisco 12000 Series 인터넷 라우터 아키텍처 - 유지 보수 버스, 전원 공급 장치 및 송풍기, 경보 카드

- Cisco 12000 Series 인터넷 라우터 아키텍처 - 소프트웨어 개요

- Cisco 12000 Series 인터넷 라우터 아키텍처 - 패킷 스위칭

- Cisco CEF(Express Forwarding) 이해

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems