목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경

Crashinfo 파일의 내용

Crashinfo 파일에서 정보 검색

TFTP 서버에 Crashinfo 파일 복사

Crashinfo 파일 예

관련 정보

소개

이 문서에서는 crashinfo 파일의 정의, crashinfo 파일에 포함된 내용 및 crashinfo 파일에서 정보를 검색하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco 1700, 3600, 7000, 7200, 7500 및 12000 Series 라우터

- Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 11.1 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경

crashinfo 파일은 부트 플래시 또는 플래시 메모리에 저장된 현재 충돌과 관련된 유용한 정보 모음입니다.

데이터 또는 스택 손상으로 인해 라우터가 충돌할 경우 이 유형의 충돌을 디버깅하는 데 일반 show stacks 명령의 출력보다 더 많은 다시 로드 정보가 필요합니다. 다시 로드 정보는 기본적으로 Cisco 12000 GRP(Gigabit Router Processor), Cisco 7000 및 7500 RSP(Route Switch Processor) 및 Cisco 7200 Series Router의 bootflash:crashinfo에 기록됩니다. Cisco 7500 VIP2(Versatile Interface Processor 2)의 경우 이 파일은 기본적으로 bootflash:vip2_slot_no_crashinfo에 저장됩니다. 여기서 slot_no는 VIP2 슬롯 번호입니다. Cisco 7000 RP(Route Processor)의 경우 파일은 기본적으로 flash:crashinfo에 저장됩니다.

다음 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스에서 기본 crashinfo 파일 생성이 처음 도입되었습니다.

- RSP 및 RP의 경우:

- 11.1(13)CA1

- 11.1(19)CC

- 11.2(10)P

- 11.3(1)

- 11.3(1)T

- Cisco 7200의 경우:

- 11.1(18)CA

- 11.2(15)P

- 11.3(6)

- 11.3(6)AA

- 11.3(6)해당 없음

- 11.3(6)T

- Cisco 12000 GRP의 경우:

- 11.2(11)GS2.1

- 11.2(9)GS7.2

- 11.2(14)GS2.5

crashinfo 수집 메커니즘은 다음 플랫폼에 대해 Cisco IOS Software 릴리스 12.0, 12.1 및 12.2에서 사용할 수 있습니다.

- Cisco 1700의 경우:

- 12.1(2)

- 12.1(2)T

- 12.2(1)

- Cisco 2600의 경우:

- 12.1(13)

- 12.2(7)T

- 12.2(7)

- Cisco 3600의 경우:

- 12.2.(12)DA

- 12.2(11)T

- 12.2(11)

Crashinfo 파일의 내용

crashinfo 파일에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 제한된 오류 메시지(로그) 및 명령 기록

- 충돌 시 실행 중인 이미지에 대한 설명

- 정렬 표시

- malloc 및 무료 추적

- 프로세스 수준 스택 추적

- 프로세스 레벨 컨텍스트

- 프로세스 수준 스택 덤프

- 인터럽트 수준 스택 덤프

- 프로세스 수준 정보

- 프로세스 수준 등록 메모리 덤프

Crashinfo 파일에서 정보 검색

crashinfo가 boot Flash에서 사용 가능한 경우 show stack 명령 출력의 끝에 표시됩니다.

***************************************************

******* Information of Last System Crash **********

***************************************************

Using bootflash:crashinfo_20000323-061850. 2000

CMD: 'sh int fas' 03:23:41 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'sh int fastEthernet 6/0/0' 03:23:44 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'conf t' 03:23:56 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef di' 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef distributed ' 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

...

crashinfo 파일을 검색하려면 다음 명령을 실행합니다.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     4088008   Oct 07 1999 04:51:29  rsp-boot-mz.120-6.6

2  -rw-      178619   Mar 23 2000 06:18:50  crashinfo_20000323-061850

7602176 bytes total (3335292 bytes free)

Router#

Router#more bootflash:crashinfo_20000323-061850

2000

CMD: 'sh int fas' 03:23:41 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'sh int fastEthernet 6/0/0' 03:23:44 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'conf t' 03:23:56 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef DI 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef distributed ' 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'ip cef' 03:24:01 UTC Thu Mar 2 2000

...

TFTP 서버에 Crashinfo 파일 복사

crashinfo 파일을 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 서버에 복사하려면 다음 명령을 실행합니다.

Router#dir bootflash:

1  -rw-     4088008   Oct 07 1999 04:51:29  rsp-boot-mz.120-6.6

2  -rw-      178619   Mar 23 2000 06:18:50  crashinfo_20000323-061850

Router#copy bootflash:crashinfo_20000323-061850  tftp

Address or name of remote host []? 10.1.1.1

Destination filename [crashinfo_20000323-061850 ]?

!!

슬레이브 RSP가 crash한 경우 slabebootflash를 살펴봅니다. Cisco 12000 GSR의 경우 sec-bootflash:를 참조하십시오. dir bootflash를 사용하여 부트 플래시에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인합니다. 명령을 실행합니다. 사용 가능한 공간을 확보하기 위해 이전 crashinfo 파일을 삭제하려면 delete bootflash:filename 명령을 실행합니다. delete bootflash:filename 명령은 파일을 삭제됨으로 표시하지만 파일은 물리적으로 메모리에 있으며 복원할 수 있습니다. 메모리에서 물리적으로 삭제하려면 swipbootflash를 실행합니다. 명령을 실행합니다.

라우터가 여러 번 다운된 경우 crashinfo 파일은 마지막으로 볼 수 있는 한 개만 스태킹할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .D config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .. config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

한 파일이 삭제되고 한 파일이 표시됩니다.

Router#show file bootflash:crashinfo

Compliance with U.S. Export Laws and Regulations - Encryption

This product performs encryption and is regulated for export

by the US Government.

.....  file continues here....

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .D config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .. config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

방금 살펴본 파일을 삭제합니다.

Router#delete bootflash:crashinfo

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .D config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .D config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

이전 파일을 복원합니다.

Router#undelete ?

<0-700000>  File index

Router#undelete 2

File undelete error (file not found)

Router#undelete 2 ?

WORD  Device name

Router#undelete 2 bootflash:

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .. config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .D config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

show file bootflash:crashinfo 명령을 사용하여 이전 파일을 검토합니다. 이전 충돌을 검토하려면 이 절차를 반복합니다.

Crashinfo 파일 예

다음은 crashinfo 파일의 예입니다.

=== Flushing messages (07:12:39 UTC Tue Jul 18 2000) ===

Buffered messages:

00:00:35: %RSP-3-NOSTART: No microcode for Unknown card, slot 4

00:00:43: %SYS-4-CONFIG_NEWER: Configuration from version 12.1 may not be correctly

understood

00:00:44: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/3, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/4, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/5, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/0, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state

to down

00:00:48: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) RSP Software (RSP-PV-M), Version 12.0(10.6)ST, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE

INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Jun-00 16:02 by richv

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/2, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/3, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/4, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/5, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet9/1/0, changed state to administratively

down

00:00:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up

00:00:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to up

00:00:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:00:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to down

00:00:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state

to up

00:00:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state

to up

00:01:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:10:36: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet9/1/0, changed state to up

00:10:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to up

00:12:26: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

00:36:42: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:36:43: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:37:40: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:37:49: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:38:19: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:38:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:39:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:39:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

14:20:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed state

to down

14:21:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to up

14:22:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to down

14:26:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to up

16:00:16: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by console

16:10:09: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:10:28: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:10:58: %LINK-5-CHANGED: Interface Hssi9/0/1, changed state to administratively down

16:10:59: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

16:11:03: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:11:03: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

16:11:15: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

16:12:56: %RSP-3-NOSTART: No microcode for Unknown card, slot 4

16:13:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

16:13:16: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

16:14:01: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:14:13: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by console

18:00:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (144.254.2.77)

18:00:29: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (144.254.2.77)

19:36:09: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (144.254.2.77)

21:06:20: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:10:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:10:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:11:30: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:11:31: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:12:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:12:09: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:13:22: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:13:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:14:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:37:24: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:45:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to down

Queued messages:

22:13:19: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

22:13:19: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console

debugging output.

=== Start of Crashinfo Collection (07:12:39 UTC Tue Jul 18 2000) ===

For image:

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) RSP Software (RSP-PV-M), Version 12.0(10.6)ST, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE

INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Jun-00 16:02 by richv

========= Show Alignment =============================

No alignment data has been recorded.

No spurious memory references have been recorded.

========= Malloc and Free Traces =====================

MallocFree Trace: ixmallocfree=0x30 ptr=0x6121E5D0 6121E450: 619510A4 6026ED7C

61955EC0 6026ED7C 6196FDD8 6026ED7C 6197FDD4 6026ED7C 6121E470: 619A0D1C 6026ED7C

619B0DE8 6026ED7C 619D6A18 6026ED7C 619E6A14 6026ED7C 6121E490: 619F6A10 6026ED7C

61A06A0C 6026ED7C 61A16A08 6026ED7C 61A26A04 6026ED7C 6121E4B0: 61A39B20 6026ED7C

61A3D46C 6026ED7C 61A52900 6026ED7C 61A68B74 6026ED7C 6121E4D0: 61A5B358 6026ED7C

61AD9600 6026ED7C 61AD9E40 6026ED7C 61AE9E3C 6026ED7C 6121E4F0: 61AF9E38 6026ED7C

61B09E34 6026ED7C 61B211A0 6026ED7C 61A8E6BC 6026ED7C 6121E510: 61AA201C 6026ED7C

61B209E8 6044EEA8 61B20A40 6044EEA8 61B20A98 6044EEA8 6121E530: 61B20AF0 6044EEA8

61B20B48 6044EEA8 61B20BA0 6044EEA8 61AB5450 603FBE50 6121E550: 61AB5450 603FBE50

61AB25F8 60212C2C 61AB265C 60000164 61A7EC5C 30000020 6121E570: 61A7EC5C 602120DC

61A8839C 3000001E 61A8839C 60474D38 6150FBB4 60474FC4 6121E590: 612AF924 60284B40

61B46488 6023E360 61B4ABB8 6325AA24 61A3CCD8 6023E378 6121E5B0: 6150FB68 60212C2C

6150FBB4 60000016 612B29B4 3000001E 612B29B4 602120DC 6121E5D0: 613CA880 601FC4F8

616F8DA0 6026ED7C 61708D9C 6026ED7C 61718D98 6026ED7C 6121E5F0: 61728D94 6026ED7C

617440C4 6026ED7C 61744308 6026ED7C 61759038 6026ED7C 6121E610: 61770034 6026ED7C

6178AD60 6026ED7C 6179AD5C 6026ED7C 617AAD58 6026ED7C 6121E630: 617BAD54 6026ED7C

61912A5C 6026ED7C 6192C004 6026ED7C 61940974 6026ED7C

========== Stack Trace ========

-Traceback= 60287EE8 602B8D5C 6021CAF4 6022834C 6026BC4C 6026BC38

========= Context ======================

RSP Software (RSP-PV-M), Version 12.0(10.6)ST, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Compiled Fri 23-Jun-00 16:02 by richv

Signal = 23, Code = 0x24, Uptime 22:13:19

$0 : 00000000, AT : 61220000, v0 : 00000032, v1 : 61222AF0

a0 : 60227BDC, a1 : 6129B958, a2 : 61AD82F8, a3 : 00000000

t0 : 61A3BA34, t1 : 8000FDA0, t2 : 34008700, t3 : FFFF00FF

t4 : 00000083, t5 : 3E840024, t6 : 00000000, t7 : 00000000

s0 : 0000003C, s1 : 00000036, s2 : 00000000, s3 : 61B33FF8

s4 : 00000000, s5 : 6121E840, s6 : 61209A30, s7 : 00000000

t8 : 602895EC, t9 : 00000000, k0 : 616DD144, k1 : 60290920

gp : 610AEDC0, sp : 61B33FE0, s8 : 6120FB00, ra : 602B8D5C

EPC : 60287EE8, SREG : 3400E703, Cause : 00000024

Error EPC : EFF5BFE7, BadVaddr : 403208D9

========= Stack Dump ==========================

Stack Frame Pointer in Context is 0x61B33FE0, at process level

61B33BE0:        3        0        8        1 602086F0 60209F0C        0        1

61B33C00: 7FFFFFFD        2        0        3 61B312F0 60209F0C 616E48B4 60208E1C

61B33C20: 616E48B4 FFFFFFFF 61B33BDF    20000 614CA664        0        0        1

61B33C40: 7FFFFFFA        5        0        5 61537304 60209F0C        0        1

61B33C60: 7FFFFFFA        5        0        5 61537304 60209F0C        0        F

61B33C80:        A 60209A78 61B312F2        1 30B33CD8        0 7FFFFFFF        1

61B33CA0:        0        9 6038DD10       EF        1       F3        0        C

61B33CC0: 61B33CC0        9 61153CC8 61B33FE8 61B34054 FFFFFFF8        0        0

61B33CE0: 6129B958        0 601EE388 6129B958    20220       65 60283F98       20

61B33D00:       4A 60208E1C 6129B958 602B66C4 601EE1D0        4 6129B958        0

61B33D20: 601EE1D8 601EE1C8 603981A4 60208E1C FFFFFFFF        1       3C 6129B958

61B33D40:        0 61B33FF8        A        1 602086F0 6129C2CC       36        1

61B33D60: 602086F0 B0B0B0B0 B0B0B0B0 B0B0B0B0 B0B0B0B0 B0B0B0B0        0 B0B0B0B0

61B33D80:        0 6129C3CD 7FFFFFFE        0        0        1 60E10000 60209BB8

61B33DA0:        0 7FFFFFFF 7FFFFFE3       1C        0       1C 61B33FA8 60209F0C

61B33DC0: 6129C1BC 6129B958 61B33FD0 61B33FF8        A        1 602086F0 6038DB78

61B33DE0: 61B34120 6129B958 602087AC       2D        A        1 602086F0        1

61B33E00: 616DBEB0   98967D        0        0        0        4 602086F0 FFFFFF30

61B33E20: 616DBE8C        0 602204DC        0 61B33FC4 60E0F5DA      7D0        0

61B33E40:        4 610A7CD6 60E0F5D8 61B33EE0        0 60208ABC 61B33FC4        1

61B33E60: 60E0F601 61B33E88        0        1       3C       36        0 61B33FF8

61B33E80:        0       23 61209A30 60208E1C 612B2990        0 602120DC        0

61B33EA0:        0        0 6129C668 61B33EF0        0 602120DC 61116268        2

61B33EC0: FFFFFFFD        D 10000000 60272480        1      100 60212C2C 6129C41C

61B33EE0:        0 6129C3CD 602120DC 61B33FF8       64        A 6129C668 6129C3CD

61B33F00: 61B33FD0 61B33FF8 610A7E80        A FFFFFFFD 602120E4 61B33FD0 61B33FF8

61B33F20: 610A7E80        A 6129C1BC 6129C3CD 602106E0 602103FC 61209A30        0

61B33F40: 6120FB00 60208A04 61B33FC8        1        0  4C4B0E4        0        0

61B33F60: 61A3BB9C       36        0 61B33FF8        0 6121E840 61209A30        0

61B33F80: 6027A0F8       36 60213150 61B33FC8 FFFFFFFD FFFFFFFF 6027A1EC 6027A1E0

61B33FA0:       4A 61B33FF8       64       36        0  4C4B0E4       64 6027E2F8

61B33FC0:       3C 60208CCC 60E4C2C8 61B33FE4 602B8D4C FFFFFFFF       3C 602B8D54

61B33FE0: 60E4C2A4 FFFFFFFD        0 FFFFFFFE        5 60E3B024 36008935 61537A18

61B34000: 602677B4 61B3408C 60260394   400000        0        0        0 FFFFFFFF

61B34020: 60E23C4C 61B34020        0        0        0 FFFFFFFF 61B340B0 61537A20

61B34040:        0        0        0        0 FFFFFFFD        1 61537A18        0

61B34060:        0        0        0        0        0 60208980        0 601F2698

61B34080: 60E163C6 61B340B0        0 FFFFFFFF 61537A18 61537A18 6021C068 6021C040

61B340A0:        0 60E163B8 6153892B 61B340B0 30373A31 313A3534 20555443 20547565

61B340C0: 204A756C 20313820 32303030   FFFFFF        0        0  2400000 61537A18

61B340E0: 60E23C78 60E23C4C 6021B744 FFFFFFFF 61537A18 614D2EE4        5        0

61B34100: 6021B74C 6021B63C        1 6129BAE8        0 61537A18        0        1

61B34120:        0 6121E840 61209A30        0        0 6021CAF4 61B34140        0

61B34140:       4A        1        0        0        0        5        0 6129B958

61B34160: 61537A18        0        0        1        0 6129BAE8 61209A30 6022834C

61B34180: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        1 610A8124 6153890C FFFFFFFF

61B341A0:        1  DFFFFFF FFFFFFFF 6129C3CD        0        0        0        0

61B341C0:        0        0        0        0        0 6026BC4C FFFFFFFF FFFFFFFF

61B341E0: FFFFFFFF FFFFFFFF 6026BC38 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

61B34200: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FD0110DF AB1234CD       19

61B34220: 614F3BF8 60E34110 6023E098 61B38948 61B31320 80002384        1 6023E360

61B34240: AFACEFAD        0        0        0        0        0        0        0

61B34260:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34280:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B342A0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B342C0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B342E0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34300:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34320:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34340:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34360:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34380:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B343A0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B343C0:        0        0        0        0        0        0        0        0

========= Process Level Info ==================

---- Current Process Block (at 0x61A3BA34) ----

61A3BA0C: AB1234CD       4A 61A3BA34 60E432B4 60290684 61A3BC50 61A3B88C 8000010E

61A3BA2C:        1 606FB390 61B31334 8000FDA0 60227BDC 6129B958       64       36

61A3BA4C:        0 61B33FF8        0 6121E840 61209A30        0 6120FB00 61B341F0

61A3BA6C:        0 6027E32C        0        0        0        0    10100        1

61A3BA8C:        0        0        0       4A        0        0  10492E8  1040BB8

61A3BAAC:        0        0        0     ED58        0 6129B958    F084C        0

61A3BACC:        0  4C4B0E4        0  4C4B0E4   435CC9    AA0EE 60E0EEE4        3

61A3BAEC:        0        0       73       52     2EE0     2EE0 6129B958        0

61A3BB0C:        0        0        0        0        0        0        0 61B1A00C

61A3BB2C: 61A3BA34 6121E800        0        0 61222C80        0        0        0

61A3BB4C:     4230        0        0        0 61A3BB34        0        0        0

61A3BB6C:     4280 61A3BA34        0        0        0        0 61A3BB34 61A3BA34

61A3BB8C:        0        0    142D0        0        0        0 61A3BB34 61A3BA34

61A3BBAC:        0        0    242F0        0        0        0        0        0

61A3BBCC:        0 61754D5C        0        0        0        0        0        0

61A3BBEC:        0        0        0 61754DB8 61A3BBE4 61754D64        0 61223950

61A3BC0C:        0        0        0  FFFFFFF  FFFFFFF        0        0        0

61A3BC2C:        0        0        0        0        0 61AA1F10        0 BEEFCAFE

---- Partial decode of process block ----

Pid 74: Process "Exec" stack 0x61B31334 savedsp 0x8000FDA0

Flags: analyze crashblock on_old_queue

Regs s0-s8,ra at last suspend; a0,a1,sp from proc creation, PC unused:

a0: 60227BDC  a1: 6129B958  s0: 00000064  s1: 00000036  s2: 00000000

s3: 61B33FF8  s4: 00000000  s5: 6121E840  s6: 61209A30  s7: 00000000

s8: 6120FB00  sp: 61B341F0  PC: 00000000  ra: 6027E32C

Status     0x00000000 Orig_ra   0x00000000 Routine    0x00000000 Signal 0

Caller_pc  0x00000000 Callee_pc 0x00000000 Dbg_events 0x00000000 State  0

Totmalloc  17076968   Totfree   17042360   Totgetbuf  0

Totretbuf  0          Edisms    0x0        Eparm      0x6129B958

Elapsed    0xF084C    Ncalls    0x435CC9   Ngiveups   0xAA0EE

Priority_q 3          Ticks_5s  0          Cpu_5sec   0          Cpu_1min 115

Cpu_5min   82         Stacksize 0x2EE0     Lowstack   0x2EE0

Ttyptr     0x6129B958 Mem_holding 0x0        Thrash_count 0

Wakeup_reasons      0x0FFFFFFF  Default_wakeup_reasons 0x0FFFFFFF

Direct_wakeup_major 0x00000000  Direct_wakeup_minor    0x00000000

---- Current Process Stack (0xB44 bytes used, out of 0x2EE0 available) ----

Current SP = 0x61B33FE0, saved SP = 0x8000FDA0

61B33E14:        4 602086F0 FFFFFF30 616DBE8C        0 602204DC        0 61B33FC4

61B33E34: 60E0F5DA      7D0        0        4 610A7CD6 60E0F5D8 61B33EE0        0

61B33E54: 60208ABC 61B33FC4        1 60E0F601 61B33E88        0        1       3C

61B33E74:       36        0 61B33FF8        0       23 61209A30 60208E1C 612B2990

61B33E94:        0 602120DC        0        0        0 6129C668 61B33EF0        0

61B33EB4: 602120DC 61116268        2 FFFFFFFD        D 10000000 60272480        1

61B33ED4:      100 60212C2C 6129C41C        0 6129C3CD 602120DC 61B33FF8       64

61B33EF4:        A 6129C668 6129C3CD 61B33FD0 61B33FF8 610A7E80        A FFFFFFFD

61B33F14: 602120E4 61B33FD0 61B33FF8 610A7E80        A 6129C1BC 6129C3CD 602106E0

61B33F34: 602103FC 61209A30        0 6120FB00 60208A04 61B33FC8        1        0

61B33F54:  4C4B0E4        0        0 61A3BB9C       36        0 61B33FF8        0

61B33F74: 6121E840 61209A30        0 6027A0F8       36 60213150 61B33FC8 FFFFFFFD

61B33F94: FFFFFFFF 6027A1EC 6027A1E0       4A 61B33FF8       64       36        0

61B33FB4:  4C4B0E4       64 6027E2F8       3C 60208CCC 60E4C2C8 61B33FE4 602B8D4C

61B33FD4: FFFFFFFF       3C 602B8D54 60E4C2A4 FFFFFFFD        0 FFFFFFFE        5

61B33FF4: 60E3B024 36008935 61537A18 602677B4 61B3408C 60260394   400000        0

61B34014:        0        0 FFFFFFFF 60E23C4C 61B34020        0        0        0

61B34034: FFFFFFFF 61B340B0 61537A20        0        0        0        0 FFFFFFFD

61B34054:        1 61537A18        0        0        0        0        0        0

61B34074: 60208980        0 601F2698 60E163C6 61B340B0        0 FFFFFFFF 61537A18

61B34094: 61537A18 6021C068 6021C040        0 60E163B8 6153892B 61B340B0 30373A31

61B340B4: 313A3534 20555443 20547565 204A756C 20313820 32303030   FFFFFF        0

61B340D4:        0  2400000 61537A18 60E23C78 60E23C4C 6021B744 FFFFFFFF 61537A18

61B340F4: 614D2EE4        5        0 6021B74C 6021B63C        1 6129BAE8        0

61B34114: 61537A18        0        1        0 6121E840 61209A30        0        0

61B34134: 6021CAF4 61B34140        0       4A        1        0        0        0

61B34154:        5        0 6129B958 61537A18        0        0        1        0

61B34174: 6129BAE8 61209A30 6022834C FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        1

61B34194: 610A8124 6153890C FFFFFFFF        1  DFFFFFF FFFFFFFF 6129C3CD        0

61B341B4:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B341D4: 6026BC4C FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 6026BC38 FFFFFFFF FFFFFFFF

61B341F4: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

========= Interrupt Level Stack Dump ==========

WARNING: Interrupt stack dumps are consistent ONLY for interrupts which

are blocked during exception handling.  Also register output is valid

ONLY for interrupts which store an r4k_context block on the stack.

---- Level 1 Interrupt stack (0x3BC bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[1]: base 0x61502F44 stack 0x61505268 routine 0x602CB5A4 count 0x15B17FD

size 0x2328     low   0x2328     desc    0x60E49E58

61504EB0:        0 6019F318 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF   FFFFFF FFFFFFFF

61504ED0: 6129B958 612581A0 612581A0 48009CE0  AC82817 4061E5E8        0 61207AB0

61504EF0: 612581A0 601BADFC 61758CA4 61758B5C        0 6125F280        0  4ADB38C

61504F10:        0  4ADB388 61222C80        1        8 60E40000       5A       5A

61504F30: 61A3BB24        0 61758CA4 61758B5C        0 612581A0 6027A968 6027F4C0

61504F50: 6176B108 6176AFC0        0 612581A0 6027A968 61758B5C 6023E628 6027EEE0

61504F70:        8 6176AFC0        8 6176AFC0        8 6027EEE0        8 614F0630

61504F90:        8 614F0630        8 6027EEE0        1 6027F4C0 61812740 612581A0

61504FB0: 614F40AC 614BEE54        1 6027F4C0 615076E0 6027FB80 614BEE54 612581A0

61504FD0: 614BEE54 612581A0 615076E0 6027FB80       3C       3C 602BF0C4        0

61504FF0: 61869450 6024DE78 615076E0 602BF0C4 61869450 612581A0 6024DE44        0

61505010: 615076E0 612581A0       EE 61869450 615076E0 612581A0       EE 602BF360

61505030:      200 6111E828 61A3BB24        0        7 612581A0 405BBA5A        7

61505050:      200 6111E828 602C15B0 602C136C 615076E0        7 405BBA68       E0

61505070: 61A8C144 612581A0 612581A0 4800AC10 585BBA5A 602CE360 FFFFFFFF FFFFFFFF

61505090: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615050B0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615050D0:        0 2AB60919   FFFFFF        0       60  1000C00        0 FFFFFFFF

615050F0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 61A8C144 61222CB0

61505110: 8000FE30        0        1        0 61B1A00C        0 61220000 6028BEE8

61505130: FFFFFFFF FFFFFFFF        0 61220000        0        1        0 61A8C234

61505150:        0        0        0  4C4A138        0        0        0        0

61505170:        0 61222FA0        0 61AA07A8        0        1 FFFFFFFF FFFF00FF

61505190:        0       83        0 3E840024        0      400        0        0

615051B0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615051D0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615051F0:        0 602895EC        0        0        0 616DD144        0 60290920

61505210: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 8000FE20 FFFFFFFF FFFFFFFF        0 60294680

61505230: 3400E703 FFFFFFFF FFFFFFFF 932D9556 FFFFFFFF FD40711A FFFFFFFF FFFFFFFF

61505250: FFFFFFFF FFFFFFFF        0 60292830 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

$0 : FFFFFFFF, AT : 61220000, v0 : 00000001, v1 : 61A8C234

a0 : 00000000, a1 : 04C4A138, a2 : 00000000, a3 : 00000000

t0 : 61222FA0, t1 : 61AA07A8, t2 : 00000001, t3 : FFFF00FF

t4 : 00000083, t5 : 3E840024, t6 : 00000400, t7 : 00000000

s0 : FFFFFFFF, s1 : FFFFFFFF, s2 : FFFFFFFF, s3 : FFFFFFFF

s4 : FFFFFFFF, s5 : FFFFFFFF, s6 : FFFFFFFF, s7 : FFFFFFFF

t8 : 602895EC, t9 : 00000000, k0 : 616DD144, k1 : 60290920

gp : FFFFFFFF, sp : 8000FE20, s8 : FFFFFFFF, ra : 60294680

EPC : 60292830, ErrorEPC : FFFFFFFF, SREG : 3400E703

---- Level 2 Interrupt stack (0x3C8 bytes used, out of 0x2328 available) ----

...

...

...

---- Level 7 Interrupt stack (0x190 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[7]: base 0x61297120 stack 0x61299440 routine 0x6028B3D8 count 0x1313314

size 0x2328     low   0x2328     desc    0x60E40D18

612992B8:        0     AF5C        0  4C4B0E4 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

612992D8: 61A4F0CC     1680 61220000 6028B4E8 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

612992F8: 6028A2BC       38 6028B2DC FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0       24

61299318:        0    121A3        0        3        0 7CDEBEBE        0      3E8

61299338:        0      3E8        0        8        0    F4240        0 34008001

61299358:        0 34008000 FFFFFFFF FFFF00FF        0 6107EEF0        0       FF

61299378:        0 6107EC98        0   8B4CEA FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

61299398: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

612993B8: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0     39AF        0        0

612993D8:        0 61221940        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF        0 6107EA20

612993F8: FFFFFFFF FFFFFFFF        0 6028B170 34008003 FFFFFFFF        0    1E848

61299418:        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0 6028B2DC

61299438: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

$0 : FFFFFFFF, AT : 00000024, v0 : 00000000, v1 : 80808080

a0 : 00004DC0, a1 : 0053348C, a2 : 6107EA40, a3 : 00000004

t0 : 29292929, t1 : 34008001, t2 : 34008000, t3 : FFFF00FF

t4 : 6107EEF0, t5 : 000000FF, t6 : 6107EC98, t7 : 008B4CEA

s0 : FFFFFFFF, s1 : FFFFFFFF, s2 : FFFFFFFF, s3 : FFFFFFFF

s4 : FFFFFFFF, s5 : FFFFFFFF, s6 : FFFFFFFF, s7 : FFFFFFFF

t8 : 000039AF, t9 : 00000000, k0 : 61221940, k1 : 00000000

gp : FFFFFFFF, sp : 6107EA30, s8 : FFFFFFFF, ra : 60395FBC

EPC : 60395FB4, ErrorEPC : FFFFFFFF, SREG : 34008003

========= Register Memory Dump ================

Reg00($0):        0 [Not RAM Addr]

Reg01(AT): 61220000

Reg02(v0):       32 [Not RAM Addr]

Reg03(v1): 61222AF0

Reg04(a0): 60227BDC

Reg05(a1): 6129B958 [In malloc Block 0x6129B930] [Last malloc Block 0x6129B850]

Reg06(a2): 61AD82F8 [In malloc Block 0x61AD82D0]

Reg07(a3):        0 [Not RAM Addr]

Reg08(t0): 61A3BA34 [In malloc Block 0x61A3BA0C] [Last malloc Block 0x61A3B878]

Reg09(t1): 8000FDA0

Reg10(t2): 34008700 [Not RAM Addr]

Reg11(t3): FFFF00FF [Not RAM Addr]

Reg12(t4):       83 [Not RAM Addr]

Reg13(t5): 3E840024 [Not RAM Addr]

Reg14(t6):        0 [Not RAM Addr]

Reg15(t7):        0 [Not RAM Addr]

Reg16(s0):       3C [Not RAM Addr]

Reg17(s1):       36 [Not RAM Addr]

Reg18(s2):        0 [Not RAM Addr]

Reg19(s3): 61B33FF8

Reg20(s4):        0 [Not RAM Addr]

Reg21(s5): 6121E840

Reg22(s6): 61209A30

Reg23(s7):        0 [Not RAM Addr]

Reg24(t8): 602895EC

Reg25(t9):        0 [Not RAM Addr]

Reg26(k0): 616DD144 [In malloc Block 0x616DD0FC] [Last malloc Block 0x616DCFD0]

Reg27(k1): 60290920

Reg28(gp): 610AEDC0

Reg29(sp): 61B33FE0

Reg30(s8): 6120FB00

Reg31(ra): 602B8D5C

---- block0  ptr=61220000  is_malloc=0 ----

6121FFC0:        0        0        0        0        0        0        0        0

6121FFE0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220000:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220020:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220040:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220060:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220080:        0        0 602833AC        0        0 602833AC        0        0

612200A0: 602833AC        0        0 602833AC        0        0 602833AC        0

612200C0:        0 602833AC        0        0 602833AC       68        0 602833AC

612200E0:        0        0        0        0        0        0        0 603F0E50

---- block1  ptr=61222AF0  is_malloc=0 ----

...

...

...

---- block95  ptr=66682064  is_malloc=0 ----

66682024:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682044:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682064:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682084:        0        0        0        0        0        0        0        0

666820A4:        0        0        0        0        0        0        0        0

666820C4:        0        0        0        0        0        0        0        0

666820E4:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682104:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682124:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682144:        0        0        0        0        0        0        0        0

========= End of Crashinfo Collection ================

관련 정보

- 라우터 충돌 트러블슈팅

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems