목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

X.21 속도 및 거리 제한

CAB-X21MT 직렬 케이블 및 어셈블리

X.21 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

CAB-X21FC 직렬 케이블 및 어셈블리

X.21 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

관련 정보

소개

이 문서에서는 CAB-X21MT 및 CAB-X21FC 직렬 케이블의 기술 및 케이블 사양에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

X.21 속도 및 거리 제한

아래 표에는 다양한 X.21 속도 및 거리 제한 사항이 나와 있습니다.

데이터 속도(전송)

거리(피트)

거리(미터)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-X21MT 직렬 케이블 및 어셈블리

CAB-X21MT 직렬 케이블의 케이블 성별(부품 번호 72-0789-01)은 Male DB-60 to Male DB-15, mode - DTE입니다.

참고: 케이블 자체에서는 네트워크의 다른 디바이스에 대해 Cisco 라우터를 DTE 또는 DCE 디바이스로 식별합니다.따라서 아래 표에서 올바른 제품 번호를 선택해야 합니다.

CAB-X21MT 직렬 케이블은 Cisco 7000 제품군, Cisco 4000 시리즈, Cisco 3600 시리즈, Cisco 2500 시리즈, Cisco 1600 시리즈, Cisco 액세스 서버 및 AccessPro PC 카드에 사용됩니다.이 케이블에는 Cisco 끝에 수 DB-60 커넥터가 있고 네트워크 끝에 수 DB-15 커넥터가 있습니다.

X.21 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

아래 표에는 X.21 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)이 나와 있습니다.

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀^1

신호

설명

방향

15핀

신호

J1-48 J1-47

GND 모드_2

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-51 J1-52

GND 모드_DCE

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GND

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

꼬인 3번

—> —>

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

비틀림 2번

—> —>

J2-3 J2-10

Control+ 컨트롤-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

꼬임 쌍 번호 6

<— <—

J2-4 J2-11

수신+ 수신-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

비틀림 1번

<— <—

J2-5 J2-12

표시+ 표시-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

꼬임쌍선 번호 5

<— <—

J2-6 J2-13

타이밍+ 타이밍-

J1-15 실드

제어_GND —

비틀림 4번

—

J2-8 실드

제어_GND —

1 참조되지 않은 핀이 연결되지 않았습니다.

CAB-X21FC 직렬 케이블 및 어셈블리

CAB-X21FC 직렬 케이블의 케이블 성별(부품 번호 72-0790-01)은 Male DB-60 to Female DB-15, mode - DCE입니다.

CAB-X21FC 직렬 케이블은 Cisco 7000 제품군, Cisco 4000 시리즈, Cisco 3600 시리즈, Cisco 2500 시리즈, Cisco 1600 시리즈, Cisco 액세스 서버 및 AccessPro PC 카드에 사용됩니다.이 케이블에는 Cisco 끝에 수 DB-60 커넥터가 있고 네트워크 끝에 여성 DB-15 커넥터가 있습니다.

X.21 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

아래 표에는 X.21 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)이 나와 있습니다.

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀^1

신호

설명

방향

15핀

신호

J1-48 J1-47

GND 모드_2

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GND

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

꼬임 쌍 번호 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

비틀림 1번

<— <—

J2-3 J2-10

Control+ 컨트롤-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

꼬인 3번

—> —>

J2-4 J2-11

수신+ 수신-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

비틀림 2번

—> —>

J2-5 J2-12

표시+ 표시-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

비틀림 4번

—> —>

J2-6 J2-13

타이밍+ 타이밍-

J1-15 실드

제어_GND —

꼬임쌍선 번호 5

—

J2-8 실드

제어_GND —

1 참조되지 않은 핀이 연결되지 않았습니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems