목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

CAB-530MT 직렬 케이블 어셈블리

EIA-530 DTE 케이블 핀아웃(DB-60 - DB-25)

관련 정보

소개

이 문서에서는 CAB-530MT 직렬 케이블의 기술 및 케이블 사양을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

CAB-530MT 직렬 케이블 어셈블리

이 제품의 케이블 성별(부품 번호 72-0797-01)은 Male DB-60 to Male DB-25, 모드 - DTE입니다.

CAB-530MT 케이블은 Cisco 7000 제품군, Cisco 4000 시리즈, Cisco 3600 시리즈, Cisco 2500 시리즈, Cisco 1600 시리즈, Cisco 액세스 서버 및 AccessPro PC 카드에 사용됩니다.이 케이블에는 Cisco 끝에 수 DB-60 커넥터가 있고 네트워크 끝에 수 DB-25 커넥터가 있습니다.

EIA-530 DTE 케이블 핀아웃(DB-60 - DB-25)

아래 표에는 EIA-530 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-25)이 나와 있습니다.

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀^1

신호

25핀

신호

방향 DTE DCE^2

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

J2-2 J2-14

BA(A), TxD+ BA(B), TxD-

—> —>

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

J2-3 J2-16

BA(A), RxD+ BB(B), RxD-

<— <—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

J2-4 J2-19

CA(A), RTS+ CA(B), RTS-

—> —>

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

J2-5 J2-13

CB(A), CTS+ CB(B), CTS-

<— <—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

J2-6 J2-22

CC(A), DSR+ CC(B), DSR-

<— <—

J1-46 J1-47

실드_GND 모드_2

J2-1 -

실드 -

단축

J1-48 J1-49

GND 모드_1

-

-

단축

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

J2-8 J2-10

CF(A), DCD+ CF(B), DCD-

<— <—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

J2-15 J2-12

DB(A), TxC+ DB(B), TxC-

<— <—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

J2-17 J2-9

DD(A), RxC+ DD(B), RxC-

<— <—

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

J2-18 J2-7

LL 회로_ GND

—> -

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

J2-20 J2-23

CD(A), DTR+ CD(B), DTR-

—> —>

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

J2-24 J2-11

DA(A), TxCE+ DA(B), TxCE-

—> —>

1 참조되지 않은 핀이 연결되지 않았습니다.

2 EIA-530 인터페이스는 DCE 모드에서 작동할 수 없습니다.EIA-530 인터페이스에는 DCE 케이블을 사용할 수 없습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems