목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

모드 정보

두 가지 모드 상호 연결

관련 정보

소개

이 문서에서는 SONET(Synchronous Optical Network) 링크가 Cisco 라우터 간 옵티컬 링크의 반대쪽 끝에 있는 SMF(SingleMode Fiber)와 MMF(MultiMode Fiber)를 지원할 수 있는지 여부에 대한 질문에 대해 설명합니다.이 문서에서는 SMF와 MMF를 지원하는 현재 인터페이스 모듈의 차이점에 대해서도 설명합니다.이 문서의 끝에는 인터페이스 유형을 식별하고 인터페이스를 구성할 수 있어야 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

모드 정보

모드를 상호 연결하는 방법을 이해하려면 먼저 모드를 정의해야 합니다.모드의 일반적인 정의는 다음과 같이 두 가지가 있습니다.

- 광선을 특정 각도로 들어가는 광선 번들입니다.

- 광선이 광선을 통해 이동하는 경로.이러한 경로는 광원이 케이블을 통과할 때 길이 및 전송 지연이 다를 수 있습니다.

MMF를 사용하면 여러 가지 광원 모드를 파이버를 통해 전파할 수 있습니다.광선을 통해 전파되는 여러 광원 모드는 진입 각도에 따라 다른 거리를 이동합니다.출장 속도의 차이는 모드가 서로 다른 시간에 목적지에 도착하게 합니다.MMF는 일반적으로 LED(Light-Emitting Diode)를 사용하여 옵티컬 신호를 시작합니다.

SMF를 사용하면 파이버를 통해 광원 모드를 하나만 전파할 수 있습니다.SMF는 레이저를 사용하여 보다 집중적인 방식으로 빛을 발사합니다.레이저 송신기는 광섬유 케이블에 존재하는 기존 모드 또는 광 경로의 일부에만 빛을 투과합니다.따라서 SMF는 MMF보다 높은 대역폭과 더 큰 케이블 실행 거리를 지원할 수 있습니다.

그림 1은 MMF와 SMF의 전송 차이를 보여줍니다.

그림 1 - MMF와 SMF의 전송 차이

Telecorida GR-253 Specification for SONET Transmission Systems의 섹션 4는 "작은 애플리케이션 범주 및 해당 옵티컬 인터페이스 사양 세트"를 정의합니다.

이 표에는 일반적으로 전송된 신호의 전력 레벨 및 이론적 거리를 설명하는 이러한 범주가 나열되어 있습니다.

도달 범위

손실 예산

짧은

0dB 및 4 또는 7dB

중간

0dB 및 11 또는 12dB

긴

비트 전송률에 따라 10dB~22, 24 또는 28dB

매우 오래

최대 33dB(OC-192(Optical Carrier-192) 비트 전송률에만 정의됨.)

MMF 카테고리에서는 SR(Short Reach)만 사용할 수 있습니다.SMF 카테고리 내에서 두 가지 전송 유형이 정의됩니다.

- 중간 범위(IR)

- 장거리(LR)

일반적으로 SONET 하드웨어의 POS 및 ATM(Asynchronous Transfer Mode)은 MMF 및 SMF 버전에서 사용할 수 있습니다.다음은 7x00 시리즈용 PA-POS 어댑터의 사용을 보여주는 예입니다.

- PA-POS-OC3SMI - SMF, IR

- PA-POS-OC3SML

- PA-POS-OC3MM - MMF, SR

대부분의 경우 show diag 명령의 출력은 옵티컬 하드웨어의 모드 유형과 도달 범위를 나타냅니다.7x00 Series용 PA-POS 어댑터의 모드 유형은 향후 Cisco IOS® Software 릴리스의 show diag 명령 출력에 표시됩니다.이를 해결하려면 면판의 SingleMode에 대해 MM(MultiMode) 또는 IR(Intermediate Reach)를 찾아 모델과 옵틱 유형을 확인합니다.

두 가지 모드 상호 연결

Cisco SONET 인터페이스는 SMF 및 MMF 옵틱 상호 연결을 지원합니다.즉, 한쪽 끝에 MMF 수신기와 반대쪽 끝에 SMF 수신기가 있습니다.그러나 모드 유형의 이러한 불일치는 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에서 공식적으로 지원하지 않습니다. 그 이유는 SMF 케이블에서 작동하도록 설계된 무조건 레이저 소스를 MMF 케이블과 직접 결합하면 DMD(Differential Mode Delay)가 발생할 수 있기 때문입니다.DMD는 광섬유 케이블의 모달 대역폭을 줄일 수 있습니다.이러한 성능 저하가 발생하면 안정적으로 지원할 수 있는 링크 범위(송신기와 수신기 간의 거리)가 감소합니다.또한 두 모드를 상호 연결할 때 SMF 송신기가 충분히 충전되어 다중 모드 수신기 옵틱의 영향과 초과 드라이브를 피할 수 있도록 각별히 주의하십시오.

다음은 SMF 및 MMF 옵틱을 상호 연결하기 위한 변환기 장치를 제공하는 타사 벤더의 목록입니다.

- 옴니트론 시스템

- 장점

- 노바 전자

또는 SMF 인터페이스와 MMF 인터페이스가 있는 중간 스위치 또는 디바이스를 사용할 수 있습니다. 그러면 두 개의 세그먼트를 생성하고 노드 간에 효과적으로 변환할 수 있습니다.

관련 정보

- SONET 전송 시스템용 Telecorida GR-253 사양 4조

- 장점

- 옴니트론 시스템

- 노바 전자

- 옵티컬 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems