목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

옵티컬 레벨 측정

전력 예산 결정

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 라우터 간의 광 링크에 대한 신호 광학적 수준을 측정하는 옵션에 대해 설명합니다.신호 수준을 측정하기 위해 사용할 명령에 대해 설명하고 감쇠 및 전력 예산 결정을 위한 참조를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

옵티컬 레벨 측정

GSR(Gigabit Switch Router) Engine 4 라인 카드 1xOC192 및 4xOC48에만 전원 모니터링 기능이 내장되어 있습니다.측정된 전송 및 수신 값을 보려면 show controllers optics 명령을 실행합니다.

이 샘플 출력은 GSR용 4xOC48 라인 카드에서 캡처되었습니다.

LC-Slot1#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

Port 0 =   0.000 mW

Port 1 =   0.000 mW

Port 2 =   0.000 mW

Port 3 =   0.000 mW

Tx laser diode forward bias current I(F) in milliamps

Port 0 =   0.000 mA

Port 1 =   0.000 mA

Port 2 =   0.000 mA

Port 3 =   0.000 mA

이 샘플 출력은 GSR용 1xOC192 라인 카드에서 캡처되었습니다.

LC-Slot4#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

AC+DC = -  1.611 dBm

Rx AC optical power in mWs or DBMS

AC =   0.000 mW

Tx optical power in mWs or DBMS

power = -  8.239 dBm

TX laser diode forward bias current I(F) in milliamps

current = 105.830 mA

TX laser diode temperature in degrees centigrade

temperature =  61.889 C

또한 Cisco 12000 Series용 1xOC-48c/STM-16 POS 및 1xOC-48 channelized STS-12c/STM-4, STS-3c/STM-1 또는 DS3/E3 POS ISE(Internet Services Engine) 라인 카드도 전력 모니터링을 지원합니다.현재 레벨을 보려면 show controllers <interface> 명령을 사용합니다.

12404#show diag sum

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 1 Port ISE Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single

Mode/SR SC connector

12404#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 03, C2 = FF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : UNSTABLE

Remote hostname :

Remote interface:

Remote IP addr  :

Remote Rx(K1/K2):   /    Tx(K1/K2):   /

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Optical Power Monitoring

Laser Bias = 2.8 mA

Receive Power = -32.04 dBm (+/- 2 dBm)

내장형 전원 모니터링의 이점은 파이버가 라인 카드에 연결되기 전에 측정된 값만이 아니라 카드에 표시된 실제 옵티컬 레벨을 볼 수 있다는 것입니다.드문 경우이지만, 더티 수신 인터페이스는 카드의 값이 전선에 있는 것과 다르며, 결과적으로 오류율이 높습니다.

다른 모든 카드의 경우 수신기가 깨끗한지 확인합니다.테스터 및 카드와 동일한 드롭 케이블을 사용해야 합니다.

참고: 시간이 지남에 따라 발신자(또는 마지막 리피터) 및 수신기 감도 변화하고 범위를 벗어날 수 있습니다.또한 연결을 자주 처리하면 신호 성능이 저하될 가능성이 높아집니다.

전력 예산 결정

이러한 게시에는 감쇠 및 전력 예산(PB)을 결정하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

- T1E1.2/92-020R2 ANSI, Draft American National Standard for Telecommunications entitlement Broadband ISDN Customer

- 설치 인터페이스:물리적 레이어 사양

- Power Margin Analysis, AT&T 기술 노트, TN89-004LWP, 1988년 5월

관련 정보

- 옵티컬 제품 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems