목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

SDH 분석

SDH 링크

STM1 프레임

STM1 SOH

VC4 연결

SDH 계층 구조

SDH 유지 보수 상호 작용

경보 및 탐지 기준

STM1 SOH, HO-POH 및 LO-POH 바이트

관련 정보

소개

이 문서에서는 이미지에 표시되는 SDH(Synchronous Digital Hierarchy)에 대해 간략하게 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

SDH 분석

이 섹션에서는 그래픽 형식의 SDH에 대한 개요를 제공합니다.

SDH 링크

이 다이어그램은 SDH 링크의 모양을 보여줍니다.

STM1 프레임

이 다이어그램은 STM1(Synchronous Transport Module level 1) 프레임 구조를 보여 줍니다.

STM1 SOH

이 다이어그램은 STM1 SOH(Section Overhead)의 모양을 보여줍니다.

VC4 연결

이 다이어그램은 VC4 연결을 보여줍니다.

SDH 계층 구조

이 다이어그램은 SDH 계층을 표시합니다.

SDH 유지 보수 상호 작용

이 다이어그램은 SDH 유지 관리 상호 작용의 모양을 보여줍니다.

경보 및 탐지 기준

이 표에서는 경보의 의미와 탐지 기준을 살펴봅니다.

STM1 SOH, HO-POH 및 LO-POH 바이트

이러한 다이어그램은 STM1 SOH, HO-POH(High Order Path Overhead) 및 LO-POH(Low Order Path Overhead)의 모든 바이트에 대한 설명을 제공합니다.

관련 정보

- 옵티컬 제품 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems