목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

SRP 토폴로지 이해

결론

관련 정보

소개

이 문서에서는 라우터의 show srp topology 명령 출력 데이터와 예를 사용하여 SRP(Spatial Reuse Protocol) 토폴로지를 간결한 방식으로 설명합니다.

SRP는 링 컨피그레이션에 사용되는 Cisco에서 개발한 MAC 레이어 프로토콜입니다.SRP 링은 데이터 전달 및 패킷 제어 시 동시에 사용되는 두 개의 카운터 회전 파이버로 구성됩니다. 이 파이버는 외부 및 내부 링이라고 합니다.제어 패킷(keepalive, 보호 스위칭 및 대역폭 제어 전파)은 해당 데이터 패킷과 반대 방향으로 전파됩니다.이렇게 하면 데이터가 목적지로 가는 최단 경로를 가져옵니다.이중 광섬유 링을 사용하면 패킷 존속성을 높일 수 있습니다.장애가 발생한 노드 또는 파이버 컷의 경우 데이터는 대체 링을 통해 전송됩니다.토폴로지 패킷은 외부 링에서 전송됩니다(링의 노드가 래핑 상태에 있는 경우 제외).

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

SRP 토폴로지 이해

두 가지 이상의 방법으로 SRP 링 토폴로지를 이해할 수 있습니다.가장 자주 사용하는 방법은 SRP 인터페이스에 대한 show controllers 명령에서 출력을 얻는 것입니다.링당 최대 3개의 노드가 있을 경우 이러한 방식으로 토폴로지를 검색할 수 있습니다.노드 수가 더 많은 SRP 링의 경우 이 방법은 시간이 매우 많이 걸리며 검사할 데이터가 많으므로 오류 가능성이 높습니다.

Node2#show controller srp 4/0

SRP4/0 - Side A (Outer RX, Inner TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 3

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 36599      BIP(B2) = 46

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 4440       BIP(B3) = 26

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node1

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.34

Remote side id  : B

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

SRP4/0 - Side B (Inner RX, Outer TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 65535

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B2) = 65535

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B3) = 65535

LOP = 0          NEWPTR = 3          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node3

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.36

Remote side id  : A

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

토폴로지를 더 빨리 이해할 수 있는 방법이 필요한 경우 SRP 링에 속한 노드에서 show srp topology 명령 출력을 수집합니다.그런 다음 이 문서에 언급된 규칙을 해당 출력에 적용합니다.

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 1 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:03

Last topology change was 05:59:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35           No      -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36           No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34           No      -   Node1

show srp topology 명령 출력에서 볼 수 있는 것은 링에 속하는 노드의 이름이며 노드당 연결된 IP 및 MAC 주소(예: SRP 인터페이스)입니다. B 또는 A측에 연결된 내용을 이 출력에서 어떻게 읽습니까?토폴로지 업데이트가 외부 링에서 이동하고 SRP 인터페이스의 B쪽에서 전송되면 show srp topology 명령 출력을 읽는 방법에 대한 몇 가지 규칙이 있습니다.

- show srp topology 명령이 실행된 노드는 처음 나열된 노드이며 이 노드와 연결된 홉의 수는 0(노드 자체)입니다. 나열된 다음 노드는 원래 노드 B측에서 볼 때 첫 번째 노드로부터 한 홉으로 떨어진 노드입니다.이는 나열된 각 노드가 상위 노드 B측에 연결되었음을 의미합니다.여기 제시된 예에서 Node3은 하나의 홉입니다.즉, Node3은 Node2 B측에 연결되고 Node1은 Node3 B측에 연결되어 있습니다.show srp topology 명령 출력에 나열된 마지막 노드는 B측에 의해 나열된 첫 번째 노드(명령을 실행한 노드)의 A측에 연결됩니다.

- B는 항상 A에 연결되어 있으므로 토폴로지를 축소하기에 충분한 데이터입니다.

이 다이어그램은 링 토폴로지를 나타냅니다.

링의 일부 노드가 래핑된 상태인 경우 동일한 규칙이 여전히 존재합니다.토폴로지를 아래로 그리며 래핑된 네이버와 해당 네이버가 속한 SRP 인터페이스 측 간의 범위를 찾습니다.그 범위는 문제가 있습니다.따라서 노드의 반대쪽은 래핑되어야 합니다.다음은 이러한 경우에 대한 show srp topology 명령 출력의 예입니다.

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

이 다이어그램은 래핑된 상태의 노드가 두 개인 링 토폴로지를 나타냅니다.

결론

링에 속하는 노드 중 하나에서 show srp topology 명령 출력만 있으면 SRP 토폴로지를 빠르게 그릴 수 있습니다.위에 나열된 것이 아래 쪽을 보는 B측이라는 규칙을 염두에 두신다면 A측은 링을 완전히 그릴 수 있습니다.이는 소규모 및 특히 노드 수가 많은 네트워크에서 SRP 토폴로지를 드릴다운하는 데 매우 유용한 방법입니다.

참고: show srp topology 명령 출력에서 볼 수 없는 것은 링에 속하는 SRP 인터페이스의 슬롯 번호입니다.이 정보는 스팬 문제를 해결하기 위해서만 필요하며, show ip interface brief 및 show interface 명령과 같은 다양한 방법으로 검색할 수 있습니다.

관련 정보

- 공간 재사용 프로토콜 기술

- DPT(Dynamic Packet Transport)/SRP(Spatial Reuse Protocol) 라인 카드 설치 및 구성 정보

- 옵티컬 기술 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems