목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

기본 사용자 이름 및 비밀번호

ONS 15454 버전 4.1.x 및 4.5

ONS 15454 버전 4.6.x 이상

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco ONS 15454에서 초기 설정 중에 CTC(Cisco Transport Controller)에 로그인하는 데 사용할 수 있는 기본 사용자 이름 및 비밀번호를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

- CTC

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454 버전 4.1.x 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

기본 사용자 이름 및 비밀번호

이 섹션에서는 ONS 15454의 여러 버전에 대한 기본 로그인 값을 제공합니다.

ONS 15454 버전 4.1.x 및 4.5

다음 기본 로그인 값을 사용하여 ONS 15454 버전 4.1.x 및 4.5의 CTC에 로그인합니다.

- 사용자 이름 = CISCO15

- 암호 =

ONS 15454 버전 4.1.x 및 4.5에서는 비밀번호 없이 CISCO15가 제공됩니다.

ONS 15454 버전 4.6.x 이상

ONS 15454 버전 4.6.x 이상용 CTC에 로그인하려면 다음 기본 로그인 값을 사용합니다.

- 사용자 이름 = CISCO15

- 비밀번호 = otbu+1

기본 로그인 값은 모든 ONS 15454 버전에서 대/소문자를 구분합니다. CISCO15 사용자 이름에는 SuperUser 권한이 있습니다.CISCO15를 사용하여 다른 사용자를 생성할 수 있습니다.CISCO15를 삭제하려면 먼저 다른 SuperUser를 생성해야 합니다.

문제

ONS 15454 버전 4.1.x 및 4.5에서는 비밀번호 없이 CISCO15를 전달해야 하지만, ONS 15454 버전 4.1.x 또는 4.5와 함께 제공된 일부 TCC2 카드는 otbu+1과 함께 기본 비밀번호로 로드됩니다.이는 Cisco ONS 15454 Procedure Guide, R4.1.x 및 R4.5의 3-27페이지에서 제공한 정보와 일치하지 않습니다.

솔루션

ONS 15454 버전 4.1.x 또는 4.5.x에서 초기 설정을 위해 CTC에 로그인하는 경우 먼저 비밀번호 없이 CISCO15를 사용합니다.로그인이 실패하면 otbu+1을 CISCO15의 비밀번호로 사용하십시오. 로그인할 수 없는 경우 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에 문의하십시오.

관련 정보

- Cisco ONS 15454 절차 가이드, 릴리스 8.0

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems