목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

BLSR 링에 노드 추가

1단계:BLSR 링 프로비저닝 확인

2단계:회로 무결성 확인

3단계:보호 스위치 시작

4단계:새 노드 연결

5단계:CTC 다시 시작

6단계:새 링 맵 수락

7단계:회선 업데이트

8단계:보호 스위치 지우기

BLSR 링에서 노드 제거

1단계:제거할 노드에서 삭제할 회로 삭제

2단계:STS 또는 VT를 변경하는 통과 회선 식별, 삭제 및 재생성

3단계:보호 스위치 시작

4단계:노드 제거 및 인접 노드 다시 연결

5단계:CTC 다시 시작

6단계:링 맵 수락

7단계:릴리스 보호 스위치

관련 정보

소개

이 문서에서는 BLSR(Bidirectional Line Switched Ring)에서 NE(Networks Elements)를 추가 및 제거하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 한 번에 하나의 노드만 BLSR에 추가할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

주의: 이 절차는 서비스에 영향을 미칩니다.이 절차는 보호 스위칭과 관련되어 있으므로 유지 보수 기간 중에 이 절차를 수행합니다.스패닝 트리 재컨버전스로 인해 이더넷 트래픽이 최대 3분 중단될 수 있습니다.다른 모든 트래픽은 최대 50ms의 히트 수를 거칩니다.

이 절차에서는 새 노드가 랙에 장착되고 설치된 모든 카드로 전원이 공급되며 프로비저닝을 완료했다고 가정합니다.프로비저닝에는 일반적인 문제, 네트워크, 타이밍, SONET SDCC(Data Communications Channel), BLSR 링 프로비저닝 및 옵티컬 포트 서비스가 포함됩니다.절차를 시작하기 전에 다음 단계를 수행합니다.

1. BLSR 유형에 따라 NTP-A175 또는 NTP-A176별로 노드를 통해 테스트 트래픽을 실행합니다.

2. 관련된 모든 섬유를 식별하고 태그를 지정합니다.

3. 모든 중요 또는 주요 경보를 해결합니다.Network(네트워크) 보기의 Alarms(경보) 탭에서 이러한 경보를 식별할 수 있습니다.

BLSR 링에 노드 추가

이 섹션에서는 세 개의 노드(Node1, Node2 및 Node3)가 있는 실습 설정을 사용합니다. 다음은 네 번째 노드(Node4)를 추가하는 방법을 보여 주는 예입니다.

이 절차에는 다음 단계가 포함됩니다.

- 1단계:BLSR 링 프로비저닝을 확인합니다.

- 2단계:회로 무결성을 확인합니다.

- 3단계:강제 보호 스위치를 시작합니다.

- 4단계:새 노드를 링에 연결합니다.

- 5단계:CTC(Cisco Transport Controller)를 다시 시작합니다.

- 6단계:새 링 맵을 수락합니다.

- 7단계:새 노드로 회로를 업데이트합니다.

- 8단계:강제 보호 스위치를 해제합니다.

1단계:BLSR 링 프로비저닝 확인

BLSR 링에서는 링 주위의 동-서 컨피그레이션에서 NE를 파이버해야 합니다.한 노드의 동쪽 카드를 인접 노드의 서쪽 카드에 연결하고 그 반대로 연결합니다.일반적으로 선반에서 오른쪽으로 가장 멀리 떨어진 옵틱 트렁크 카드는 동쪽 카드이고, 왼쪽에서 가장 멀리 떨어진 카드는 대개 서쪽 카드입니다.

절차를 시작하기 전에 east-west 프로비저닝이 올바른지 확인합니다.Network(네트워크) 보기에서 Alarms(경보) 탭을 클릭하여 BLSR 관련 경보가 있는지 확인합니다.이러한 경보가 발견되면 계속하기 전에 경보를 지웁니다.

2단계:회로 무결성 확인

다음으로, 링 회로의 무결성을 확인합니다.

Network(네트워크) 보기에서 모든 회선이 활성 상태로 표시되는지 확인합니다.회선이 불완전한 상태인 경우 ONS 15454에서 회로를 구성할 때 모범 사례를 참조하여 문제를 해결하십시오.

3단계:보호 스위치 시작

링의 컨피그레이션을 확인한 후 새 노드를 삽입하는 범위에서 트래픽을 전환해야 합니다.먼저 동부 포트를 통해 새 노드에 연결되는 노드로 이동합니다.여기서 노드 3은 새 노드에 연결됩니다.

주의: 벨소리 나머지 부분에 오류가 없는 경우 강제 보호 스위치가 서비스 중단을 일으킬 수 있습니다.링의 다른 옵틱 카드에 대한 PM(Performance Monitoring) 통계를 확인합니다.PM 통계를 확인하려면

1. 링에 있는 각 선반에 로그인합니다.

2. BLSR 옵틱 카드를 클릭합니다.

3. 성능 탭을 선택합니다.

4. Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.

스팬이 오류 없이 실행되는 경우 모든 필드에 0이 표시될 수 있습니다.강제 보호 스위치 중에는 트래픽이 보호되지 않습니다.

Shelf(쉘프) 보기에서 Maintenance/Ring(Maintenance/BLSR in later software version) 탭을 클릭합니다.East Switch 목록에서 Force Ring > Apply를 선택하여 트래픽을 동부 범위에서 강제로 분리합니다.

확인 대화 상자에서 예를 클릭합니다.

예를 다시 선택합니다.

이제 서쪽 포트를 통해 새 노드에 연결되는 노드의 Shelf 보기로 이동합니다.여기서 Node1은 새 노드에 연결됩니다.

Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR in later software version) 탭을 클릭합니다.West Switch 목록에서 Force Ring > Apply를 선택합니다.두 확인 대화 상자에서 Yes를 클릭합니다.따라서 서쪽에서 트래픽을 강제로 분리합니다.

4단계:새 노드 연결

이제 이 범위를 열고 새 노드(Node4)를 연결할 수 있습니다.

동 포트를 통해 새 노드에 연결되는 노드에서 동 파이버를 제거합니다.새 노드의 서쪽 포트에 동 섬유를 연결합니다.서쪽 포트를 통해 새 노드에 연결되는 노드에서 서섬유를 제거합니다.새 노드의 동쪽 포트에 서부 섬유를 연결합니다.여기에서 연결할 수 있습니다.

- 슬롯 13 노드 3 - 슬롯 5 노드 4

- 슬롯 13 노드 4에서 슬롯 5 노드 1로

각 경우 Rx 파이버를 연결하기 전에 먼저 Tx 파이버만 연결하고 레벨을 확인합니다.Cisco ONS 15454 문제 해결 가이드, 릴리스 5.0의 카드 참조 섹션에서 Rx 레벨을 확인할 수 있습니다.

5단계:CTC 다시 시작

이제 CTC를 닫고 링에 있는 임의의 노드에서 CTC를 다시 시작합니다.

이 시점에서는 새 노드에 인접한 옵틱 카드에 Path Unequalized (UNEQ-P) 및 APSCDFLTK 경보를 볼 수 있습니다.이러한 경보가 발생하는 것은 정상입니다.

6단계:새 링 맵 수락

다음 단계는 새 링 맵을 수락하는 것입니다.

BLSR Ring Map Change 대화 상자가 나타날 때까지 기다립니다.예를 클릭하여 새 벨소리 맵을 봅니다.

BLSR Ring Map Change(BLSR 링 맵 변경) 대화 상자가 나타나지 않는 경우:

1. 새 노드의 Shelf 보기로 이동합니다.

2. Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR in later software version) 탭을 선택합니다.

3. Type(유형) 필드를 클릭하여 벨소리 정보를 강조 표시합니다.

4. Ring Map을 클릭합니다.

IP 주소가 노드 ID와 일치하는지 확인했으면 Accept(수락)를 클릭하여 APSCDFLTK 경보를 지웁니다.

7단계:회선 업데이트

다음으로 회로를 업데이트해야 합니다.Network(네트워크) 보기로 이동하여 CTC가 모든 회로를 검색할 때까지 기다립니다.

새 노드를 통과하는 모든 회로가 불완료로 표시됩니다.불완전한 회로의 수를 확인합니다.

새 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 Update Circuits With New Node(새 노드로 회선 업데이트)를 선택합니다.

업데이트된 회로의 수가 이전에 기록한 불완전한 회로의 수와 일치하는지 확인합니다.모든 회로가 활성 상태인지 확인합니다.두 경우 모두 사실이 아닌 경우, 새 노드로 회로 업데이트를 다시 실행합니다.

참고: 이 시점에서 UNEQ-P 경보가 지워졌는지 확인합니다.

8단계:보호 스위치 지우기

절차의 마지막 단계는 3단계에서 시작한 보호 스위치를 지우는 것입니다.

새 노드에 연결하려면 동부 포트를 통해 노드에 로그인합니다.Provisioning /Maintenance(프로비저닝/유지 관리) 탭의 East Switch 목록에서 Clear(지우기)를 선택하고 Apply(적용)를 클릭합니다.

확인 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.새 노드에 연결하려면 서부 포트를 통해 노드에 대한 작업을 반복합니다.West Switch 목록에서 Clear를 선택합니다.

BLSR 링에서 노드 제거

이 절차는 서비스에 영향을 미치므로 유지 보수 기간 동안 수행해야 합니다.스패닝 트리 재컨버전스로 인해 이더넷 트래픽이 최대 3분 중단될 수 있습니다.다른 모든 트래픽은 시작된 각 보호 스위치에 대해 최대 50ms의 적중을 처리합니다.제거된 노드를 통과하는 동안 STS(Synchronous Transport Signal) 또는 VT(Virtual Destination)를 변경한 각 회로는 삭제하고 재구축하는 데 걸리는 시간 동안 중단이 발생합니다.이는 CTC와의 운영자 숙련도에 따라 다릅니다.

이제 BLSR 링에 노드(Node4)를 성공적으로 추가했으므로 다시 제거하는 프로세스를 살펴보겠습니다.데모를 위해 위에서 사용한 Lab 설정에 몇 가지 회로를 추가했습니다.이 회로는 제거 중인 노드에서 삭제됩니다.

BLSR 링에서 노드를 제거하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

- 1단계:제거할 노드에서 삭제된 회로를 삭제합니다.

- 2단계:STS 또는 VT를 변경하는 통과 회로를 식별, 삭제 및 재생성합니다.

- 3단계:보호 스위치를 시작합니다.

- 4단계:노드를 제거하고 인접 노드를 다시 연결합니다.

- 5단계:CTC를 다시 시작합니다.

- 6단계:벨소리 맵을 수락합니다.

- 7단계:릴리스 보호 스위치.

1단계:제거할 노드에서 삭제할 회로 삭제

먼저 Node4에 드롭된 회로를 식별하고 삭제해야 합니다.

주의: 이 절차는 서비스에 영향을 미칩니다.회로를 삭제하기 전에 이 노드에서 삭제된 모든 트래픽을 이동해야 합니다.

제거할 노드의 Shelf(쉘프) 뷰에서 Circuits(회선) 탭을 클릭합니다.Scope 드롭다운 목록에서 Node(노드)를 선택하여 이 노드에서 통과하거나 삭제하는 회선만 확인합니다.제거할 노드가 포함된 회로를 식별하려면 소스 및 대상 열을 선택합니다(Node4). 소스 또는 대상 열을 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. 각 회로를 클릭하여 강조 표시합니다.

2. Delete(삭제)를 클릭합니다.

3. 확인 대화 상자에서 예를 클릭합니다.

4. 정보 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

참고: 삭제할 여러 회로를 강조표시하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 누른 채 각 회로를 클릭합니다.

2단계:STS 또는 VT를 변경하는 통과 회선 식별, 삭제 및 재생성

참고: 이 단계는 CTC 릴리스 2.x를 사용하여 노드를 통과하는 회로를 생성하는 경우에만 필요합니다.릴리스 3.0 이상에서 이 BLSR 링을 프로비저닝한 경우 3단계로 진행합니다.

회로가 제거하려는 노드를 통과할 때 STS 또는 VT를 변경하는 회선을 식별, 삭제 및 재생성해야 합니다.

주의: 이 절차는 서비스에 영향을 미칩니다.각 회로를 삭제하고 다시 생성하는 데 걸리는 시간 동안 중단이 발생합니다.

1. 제거할 노드의 Shelf(쉘프) 뷰에서 Circuits(회선) 탭을 클릭합니다.

2. Scope 드롭다운 목록에서 Node를 선택합니다.

이전 단계에서 이 노드에 대한 삭제 회로가 식별되어 삭제되었으므로 이 노드의 통과 회로가 표시됩니다.

3. 각 회선을 하나씩 강조 표시하고 Edit(편집)를 클릭합니다.

4. Show Detailed Map 확인란을 선택합니다.

회로가 노드로 들어오고 나가는 STS 및 VT를 볼 수 있습니다.일치하지 않으면 삭제 및 재생성을 위해 회로를 문서화합니다.

이 경우 회로는 실제로 STS 및 VT를 Node4로 변경합니다. 보시다시피 STS2, VT1-1을 사용하여 진입하고 STS3, VT2-1을 사용하여 종료합니다.

5. 노드 보기에 표시되는 모든 회로에 대해 4단계를 반복합니다.이제 회로를 삭제하고 다시 생성할 준비가 되었습니다.

6. 하나씩 이전에 식별한 회로를 강조 표시하고 Delete(삭제)를 클릭합니다.

7. 예를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

8. 회선 삭제가 완료되면 정보 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

9. 그런 다음 Create(생성)를 클릭하고 원래 매개변수로 회로를 재구성합니다.

3단계:보호 스위치 시작

이제 Node4에 연결하는 모든 스팬에서 트래픽을 수동으로 강제 적용해야 합니다. 동포트를 통해 Node4로 연결되는 노드로 시작합니다. 여기서 Node3으로 시작합니다.

주의: 벨울의 나머지 부분에서 오류가 없는 경우 강제 보호 스위치가 서비스 중단을 일으킬 수 있습니다.링의 나머지 광학 카드에 대한 PM 통계를 확인합니다.다음 단계를 완료하십시오.

1. 링에 있는 각 선반에 로그인합니다.

2. BLSR 옵틱 카드를 클릭합니다.

3. 성능 탭을 선택합니다.

4. Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.

범위가 오류 없는 경우 모든 필드에 0이 표시될 수 있습니다.

강제 보호 스위치 중에 트래픽이 보호되지 않음

Shelf view of Node 3(노드 3의 쉘프 보기)에서 Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR in later software versions) 탭을 클릭합니다.East Switch 목록에서 Force Ring을 선택하고 Apply를 클릭하여 트래픽을 동부 범위에서 강제로 분리합니다.

확인 대화 상자에서 예를 선택합니다.

예를 다시 선택합니다.

이제 서쪽 포트를 통해 새 노드에 연결되는 노드의 Shelf 보기로 이동합니다.여기서 Node1로 이동합니다.

Maintenance/Ring(Maintenance/BLSR(이후 소프트웨어 버전)) 탭으로 이동합니다.West Switch 목록에서 Force Ring을 선택하고 Apply를 클릭하여 트래픽을 서부에서 강제로 분리합니다.두 확인 대화 상자에서 Yes를 클릭합니다.

4단계:노드 제거 및 인접 노드 다시 연결

참고: 제거하려는 노드가 BITS timed인 경우 노드를 참조로 사용하는 라인 시간 제한 사이트에 대해 적절히 조정해야 합니다.

이제 Node4에서 파이버를 안전하게 제거할 수 있습니다. 인접한 노드에 파이버를 다시 연결하십시오.여기서 슬롯 5, 노드 1을 슬롯 13, 노드 3에 연결합니다.

인접한 노드에 섬유를 다시 연결할 때는 먼저 Tx 섬섬유를 연결하고 Rx 섬유를 연결하기 전에 레벨을 확인합니다.Cisco ONS 15454 문제 해결 가이드, 릴리스 5.0의 카드 참조 섹션에서 Rx 레벨을 확인할 수 있습니다.

모든 파이버를 다시 연결한 후 새로 연결된 노드의 Alarms 탭을 엽니다.스팬 카드에 알람이 없는지 확인합니다.계속하기 전에 모든 경보를 확인합니다.

5단계:CTC 다시 시작

다음으로, CTC를 닫고 다시 시작해야 합니다.방금 제거한 노드의 IP 주소로 CTC를 시작하지 마십시오.

주의: 이 단계의 목적은 CTC의 보기에서 제거된 노드를 제거하는 것입니다.이 단계를 건너뛰고 제거된 노드에서 패스스루 회로를 삭제하는 경우, 고리에 있는 노드에서 패스스루 회로를 삭제할 수 있습니다.

6단계:링 맵 수락

이제 새 링 맵을 수락합니다.

BLSR Ring Map Change 대화 상자가 나타날 때까지 기다립니다.예를 클릭하여 새 링 맵을 봅니다.

BLSR Ring Map Change(BLSR 링 맵 변경) 대화 상자가 나타나지 않는 경우:

1. 제거된 노드 옆의 두 노드의 Shelf 보기로 이동합니다.

2. Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR in later software version) 탭을 선택합니다.

3. Type(유형) 필드를 클릭하여 벨소리 정보를 강조 표시합니다.

4. Ring Map을 클릭합니다.

IP 주소가 노드 ID와 일치하는지 확인했으면 Accept(수락)를 클릭합니다.

7단계:릴리스 보호 스위치

절차의 마지막 단계는 3단계에서 시작한 보호 스위치를 해제하는 것입니다.

동부 포트에 보호 스위치가 있는 노드에 로그인합니다.Maintenance/Ring (Maintenance/BLSR in later software versions)(유지 관리/BLSR(이후 소프트웨어 버전의 BLSR)) 탭의 East Switch List(East Switch List)에서 Clear(지우기)를 선택하고 Apply(적용)를 클릭합니다.

확인 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.서부 포트에 보호 스위치가 있는 노드에 대해 이 단계를 반복합니다.West Switch 목록에서 Clear를 선택합니다.

관련 정보

- ONS 15454에서 회로 구성 시 모범 사례

- Cisco ONS 15454 문제 해결 가이드, 릴리스 5.0

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems