목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

일련 번호 및 부품 번호 레이블 찾기

일련 번호 해석

부품 번호 해석

팬 트레이 일련 번호 및 부품 번호 찾기

쉘프 어셈블리 일련 번호 및 부품 번호 및 CLEI 코드 찾기

Cisco Service Contract Center로 시리얼 번호 확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ONS 15454에 있는 실제 일련 번호 및 제품 번호 레이블에 대해 설명합니다. 이 문서는 레이블을 찾아 식별하고, 레이블을 찾은 후, 정확하게 해석할 수 있도록 지원합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

일련 번호 및 부품 번호 레이블 찾기

모든 Cisco ONS 15454 라인 카드(예: Common, Electrical, Optical, Ethernet Packet over SONET[EPOS])에서 시리얼 및 부품 번호 레이블은 흰색 레이블에 인쇄된 바코드 형태로 식별할 수 있습니다. 이 레이블은 일반적으로 각 어셈블리의 컴포넌트 쪽에 있습니다. 이러한 레이블은 일반적으로 Cisco ONS 15454 라인 카드의 상단 가장자리에 배치됩니다.

일련 번호 해석

일련 번호는 다음과 같이 정의됩니다.

- FAA—Flextronics, San Jose, CA(Cisco Commerce Workspace)입니다. (제조업체에 따라 처음 세 자리는 달라질 수 있습니다.)

- NN—Flextronics가 Cisco 공급업체였던 연 수입니다. (2004년에 구축된 제품의 경우 07입니다.)

- NN—제품이 작성된 주 번호입니다.

- XXXX - 고유 식별자입니다.

다음은 일련 번호의 예입니다.

참고: Cisco 이전 버전 보드 어셈블리의 경우 Cisco 제품과 동일한 위치에 일련 번호 또는 부품 번호 레이블이 있습니다. 그러나 일련 번호와 부품 번호의 형식은 다릅니다. 일련 번호는 6자리(예: 123456)이고 부품 번호는 87 또는 89로 시작합니다(예: 87-31-00005). 필드에 이러한 어셈블리 수가 적습니다.

부품 번호 해석

부품 번호는 다음과 같이 정의됩니다.

- 800 - 부품이 완성된 제품 톱 어셈블리임을 나타냅니다.

- xxxxx - 각 완제품 상위 어셈블리에 고유한 번호입니다.

- 0x - 버전 번호입니다.

- xx - 개정 번호입니다.

모든 최종 보드 어셈블리 부품 번호는 다음 형식을 따릅니다. 800-xxxxx-0x xx 다음은 Cisco ONS 15454 라인 카드의 부품 번호의 예입니다.

팬 트레이 일련 번호 및 부품 번호 찾기

이 그림과 같이 팬 트레이 시리얼 및 부품 번호를 찾을 수 있습니다. 이 레이블은 일반적으로 팬 트레이의 뒷면에 있는 팬 트레이의 외부 판금에 있습니다.

참고: 이전 Cisco 이전 팬 트레이 어셈블리의 경우, 시리얼 또는 부품 번호 레이블은 팬 트레이 전면의 판금에 있습니다. 일련 번호 또는 부품 번호의 형식은 Cisco 어셈블리의 형식과 다릅니다. 일련 번호는 6자리(예: 123456)이며 부품 번호는 87 또는 89로 시작합니다(예: 89-01-00004). 필드에 이러한 어셈블리 수가 적습니다.

쉘프 어셈블리 일련 번호 및 부품 번호 및 CLEI 코드 찾기

Cisco ONS 15454 쉘프 어셈블리의 도어 내부에 있는 셸프 어셈블리 시리얼 및 부품 번호 레이블은 여기에 표시된 것처럼 문 힌지 근처의 왼쪽에 있습니다. 도어를 완전히 제거하면 이 레이블을 더 쉽게 볼 수 있습니다.

이것은 쉘프 어셈블리의 시리얼 및 부품 번호 레이블에 대한 자세한 보기입니다. 이 레이블에는 쉘프 어셈블리 CLEI(Common Language Equipment Identifier) 코드 정보도 포함됩니다.

참고: 이전 Cisco 이전 쉘프 어셈블리의 경우 시리얼 번호와 부품 번호 형식은 Cisco 어셈블리의 형식과 다릅니다. 일련 번호는 6자리(예: 123456)이고 부품 번호는 87 또는 89(89-01-00013)로 시작합니다. 필드에 이러한 어셈블리 수가 적습니다.

Cisco Service Contract Center로 시리얼 번호 확인

CSCC(Cisco Service Contract Center) 내의 검색 기능을 사용하면 부품의 최신 커버리지 및 워런티 상태를 확인하고 제품 설명을 볼 수 있으며 항목의 배송 내역도 참조할 수 있습니다. Cisco Service Contract Center에 액세스하면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 화면 오른쪽 상단 모서리에 있는 Search CSCC(CSCC 검색) 드롭다운 메뉴에서 Serial Number(일련 번호)를 선택합니다.

2. 찾을 품목의 일련 번호를 입력합니다.

3. GO(이동)를 클릭합니다.

4. 일련 번호 결과가 나타납니다.

CSCC로 검색을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 CSCC 검색 도구 및 일련 번호 검색 결과 팁 시트를 참조하십시오.

참고: 등록되지 않은 사용자는 Cisco Service Contract Center 웹 사이트에서 등록할 수 있습니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems