목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

스크립트 실행 절차

소개

이 문서에서는 Cisco 옵티컬 디바이스(ONS 15454 및 NCS2k)에서 기술 지원 로그를 수집하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 9.0보다 높은 릴리스의 MSTP(Multi-Service Transport Platform) 15454을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

스크립트 실행 절차

1. 첨부된 "Test1-GUI-Final.rar" 파일을 이 링크에서 PC에 다운로드합니다. 인증을 위해 Cisco ID가 필요합니다.

https://mycase.cloudapps.cisco.com/682761534

또는 이 링크를 사용합니다. https://cisco.app.box.com/s/vu7kukqgayztyircaukac2yid7kw5efp

2. 압축을 풀고 "Test1-GUI.exe" 파일을 더블 클릭합니다

3. 이 대화 상자에 필요한 선반 및 슬롯을 입력하여 로그를 수집합니다.

4. 해당 노드의 모든 셸프 및 카드에서 로그를 수집하려면 Shelf ID 및 Slot ID 옵션에서 모두를 선택합니다.

5. 필요한 ONS 15454 쉘프와 슬롯에 로그를 수집합니다.

6. 해당 셸프와 카드에서 명령을 실행하여 그림과 같이 y를 선택하면 로그를 수집합니다.

7. 로그 수집이 완료되면 새 파일(노드 이름으로 접두어가 있음)이 같은 폴더에 생성되고 추가 분석을 위해 해당 파일을 공유합니다.

참고: 장치에서 기술 지원 스크립트를 실행해도 서비스에 영향을 주지 않습니다.

참고:현재 mac이 아닌 Window OS에서 사용할 수 있습니다.