목차

소개

문제

조건

관찰

솔루션

소개

이 문서에서는 M15 섀시의 ECU(External Connection Unit) PPM에서 발생하는 "부적절한 제거" 경보를 지우기 위한 상승 및 해결 조건에 대해 설명합니다.

문제

ECU의 PPM(Pluggable Port Module)이 M15 섀시에서 "부적절한 제거" 경보를 보고합니다.

조건

1. 플러그 케이블을 ECU 모듈의 PPM 포트에서 삽입 및 제거하면 ECU PPM 포트에서 "부적절한 제거" 경보를 알리기 시작합니다.

2. 시스템 설계에 따라 옵틱이 삽입되면 인벤토리를 인식하고 포트를 "ADMIN UP"으로 설정합니다. 설계에 따라 포트 관리 상태를 down으로 변경할 방법은 없습니다. 포트를 OOS로 만들거나 PPM을 삭제합니다.

관찰

1. 모든 PPM 포트 ECU 카드의 Shelf-1 슬롯 18에 대한 부적절한 제거 알람.

2. Inventory(인벤토리) 탭으로 이동하여 ECU 카드의 모든 PPM 포트에 대한 옵틱이 없는지 확인합니다. 조치가 필요한지 파악하는 데 도움이 됩니다.

3. ECU 포트에 케이블을 재장착하거나 카드를 재장착하는 것은 도움이 되지 않습니다.

4. ECU에 대한 경보를 삭제하려면 노드의 기본 컨피그레이션을 복원하고 수동으로 노드를 프로비저닝해야 하지만, 이는 프로덕션 환경에 영향을 미치는 번거로운 작업이며 트래픽입니다.

5. 노드 백업 (경보가 있을 때 수행 된 노드 백업) 이 노드 공장 기본 상태 후에 사용 되면, " 부적절한 제거 " 경보가 반환 됩니다.

솔루션

두 가지 방법으로 알람을 해제할 수 있습니다.

1. 경보 탭에서 경보를 지우지만 상태 탭에 계속 표시되는 경보 프로파일을 사용하여 ECU PPM 포트에서 경보를 억제합니다.

경보를 억제하는 절차는  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . PPM 포트를 선택합니다. 5개의 모든 포트를 선택하고 Force option > Apply  그림에 표시된 것과 같습니다.

2. 또는 노드를 기본 컨피그레이션으로 재설정하고 노드를 처음부터 프로비저닝합니다(상당한 다운타임이 필요하므로 권장되지 않음). 버그 세부사항: 결함 ID가 이 문제와 일치합니다. Cisco 버그 ID CSCwe06300 .