목차

소개

7.10.1에서 25.4.1로 업그레이드하기 위해 NCS1001에서 필수 브리지 SMU 설치

소개

이 문서에서는 NCS1001을 SW 7.10.1에서 25.4.1로 업그레이드하는 절차에 대해 설명합니다.

7.10.1에서 25.4.1로 업그레이드하기 위해 NCS1001에서 필수 브리지 SMU 설치

고객이 노드를 7.10.1에서 25.4.1로 업그레이드할 경우 7.10.1에 해당 SMU가 설치되지 않은 경우 디스크 공간 사용 불가 문제를 확인할 수 있습니다.

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

이 문제는 공간 때문이 아니며 충분한 여유 공간을 표시하는 경우 show media location all 명령을 사용하여 CLI에서 확인해야 합니다. 그러나 여전히 오류가 발견되었습니다.

RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all

Mon Feb 16 19:15:25.546 CET

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0

Partition                            Size     Used  Percent    Avail

--------------------------------------------------------------------

rootfs:                              3.9G     1.5G      39%     2.3G

apphost:                             3.7G     7.7M       1%     3.5G

harddisk:                            2.9G      18M       1%     2.8G

log:                                 992M     100M      11%     826M

config:                              459M     1.9M       1%     423M

disk0:                               992M     3.1M       1%     922M

Cisco IOS®로 업그레이드하기 전에 릴리스 7.10.1에 설치해야 하는 NCS1001을 7.10.1에서 25.4.1로 업그레이드하기 위한 브리지 SMU가 있습니다.

업그레이드 매트릭스에는 참조에 대한 'ro reference'가 표시되며, '소프트웨어 업그레이드 매트릭스' 표에는 SMU를 추가해야 하는 결함에 대한 설명이 나와 있습니다.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html

결함에 대해 자세히 알아보려면 다음 링크를 클릭하십시오.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218

SMU는 이 포털에서 다운로드할 수 있습니다.

SMU Portal 7.10.1

https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

두 브리지 SMU가 모두 커밋되면 이 상자에서 대상 소프트웨어 버전 25.4.1 Cisco IOS의 설치를 계속할 수 있습니다.