목차

소개

NCS1K에서 "Auto Ampli Control Disabled Alarm" 문제 해결

소개

이 문서에서는 "Auto amplifier control disabled(자동 증폭 제어 비활성화)" 알람을 지워 증폭기에서 낮은 전송 전력을 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

NCS1K에서 "Auto Ampli Control Disabled Alarm" 문제 해결

Auto Amplifier 제어가 비활성화되었으므로 EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier)에서 낮은 전송 전력과 낮은 이득을 얻을 수 있습니다.

show controller ots 0/x/0/x:

증폭기 성능 값

노드의 경보

"Auto Ampli Control Disabled(자동 증폭 제어 비활성화됨)" 경보는 두 채널 간의 전력 레벨 차이가 구성된 델타 값을 초과할 경우 발생합니다.

이 경우 델타 값은 5dB이지만 채널 간의 차이는 5dB 이상이었으므로,

show hw-module slot x channel-trail-view active :

채널 파워 뷰

여기서 일부 채널은 -12.xx로, 21번 채널은 -18.xx로 전력을 수신하므로 델타 값보다 큰 6dB 차이가 난다.

차이가 델타 값보다 크면 Amplifier 제어가 비활성화됩니다. 여전히 출력을 볼 수 있지만 설계에 따라 게인 조절이 발생하지 않습니다.

델타 값을 확인하려면show controler ots 0/x/0/x

샘플 출력:

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

여기서 델타 값은 3dB이고 채널 간의 차이는 6dB였다.

영구 솔루션:

패치 패널에서 전력이 더 적은 채널을 확인합니다.

필요한 경우 채널 전원을 개선하기 위해 패치 코드를 정리하거나 교체합니다.

전력이 델타 값 이하가 되면 경보가 지워지고 출력 전력이 필요에 따라 조절됩니다.

해결 방법:

임시적인 해결 방법은 이러한 컨피그레이션 변경으로 델타 값을 늘려 트래픽을 복원하는 것입니다.

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

영구 솔루션이 구현되면 컨피그레이션을 기본 델타 값으로 되돌립니다.