목차

소개

NCS4K에서 "SMAUG FPD NOT READY(SMAUG FPD 준비 안 됨)" 문제 해결

소개

이 문서에서는 SMAUG - FPD(Field Programmable Device) "NOT READY" 및 RCA(근본 원인 분석)를 위해 수집해야 하는 로그를 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

NCS4K에서 "SMAUG FPD NOT READY(SMAUG FPD 준비 안 됨)" 문제 해결

플랫폼: NCS4K

카드: 400G 라인 카드 - NCS4K-4H-OPW-QC2

가능한 트리거: FPD 업그레이드 및 카드 다시 로드, RP 다시 로드 또는 전환

이 문제는 다음과 같습니다.

문제가 있는 상태가 표시됩니다.

수집할 로그:

- XR에서 show tech-support stat및show tech-support slice-manager

- 관리자: show tech-support slice-manager, show tech-support shelf_mgr,show tech-support ccc, show tech-support HBloss

- XR에서 dumpcore running grima_driver location

- 활성 LC에서 그리마 및 dma에 대한 추적을 가져옵니다. XR 프롬프트에서 단계를 수행합니다.

#attach location 0/lc0

Fri Jun 7 00:20:00.329 CDT

[xr-vm_node0_LC0_CPU0:~]$ export PS1=#

#lspci -vd:8bec

#grima_ltrace_show -A

#nl_dma_ltrace_show -A

문제를 복구하려면

- XR에서 프로세스에 대한 확인 grima_driver 및 slice_manager활성 LC 위치에 대해 다시 시작합니다.

show processes grima_driver location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

show processes slice_manager location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

Process restart grima_driver location <active LC>

Process restart slice_manger location <active LC>

대부분의 경우 이 문제를 해결해야 합니다.