목차

소개:

사전 요구 사항:

배경 정보:

기능 및 이점:

기본 문제 해결을 위한 유용한 명령:

관찰 및 일부 알려진 문제:

관련 링크:

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개:

이 문서에서는 Cisco CPT(Carrier Packet Transport) 디바이스에 사용되는 PTF(Packet Transport Fabric) 카드의 세부 기능과 장애 발생 시 기본적인 트러블슈팅에 대해 설명합니다.

또한 이 문서에서는 PTF 카드와 관련된 몇 가지 알려진 문제를 로그 컬렉션과 함께 트러블슈팅 단계와 함께 게시했습니다.

참고:이 문서에서는 라인 카드가 아닌 패브릭 카드에만 대한 자세한 설명을 설명합니다.

사전 요구 사항:

요구 사항:Cisco는 레이어 2 전송: 캐리어 이더넷, MPLS-전송 프로파일(TP) 및 IP/MPLS-(TE)레이어 2 및 레이어 2+ 서비스 아래에 기본 지식을 가지고 있는 것이 좋습니다.캐리어 이더넷 - EPL, EVPL, ELAN, EVPLANMPLS-TP - P2P 회로(VPWS), MPLS/IP, pls(TE) - P2P 회로(VPWS), VPLS(Multipoint).

사용된 구성 요소 및 관련 제품:-Cisco CPT600-CPT-PTF256-10Gx4=-Cisco CPT200-Carrier Packet Transport Platform Release 9.5 System Software와 함께 이 문서를 사용할 수도 있습니다.

배경 정보:

패킷 기반 서비스가 전체 네트워크 트래픽을 지배하므로 서비스 제공자는

기존 전송 네트워크를 TDM(time-division multiplexing) 네트워크에서 패킷 전송으로 마이그레이션

네트워크.통신 사업자는 새로운 메시, 멀티포인트, 다방향 서비스를 활성화하고 지원할 수 있는 차세대 전송 네트워크가 필요합니다.통신 사업자는 패킷 전송 네트워크를 구축하여

통계 멀티플렉싱, 동적 대역폭 할당, QoS(quality of service)의 혜택을 누릴 수 있습니다.

CPT(Carrier Packet Transport) 시스템은 통신 사업자가 TDM 네트워크에서 패킷 전송 네트워크로 원활하고 효율적으로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.CPT 시스템은 통신 사업자가 새로운 패킷 전송 네트워크를 구축할 수 있도록 하는 통합 패킷 전송 플랫폼입니다.

CPT 시스템은 표준 기반 멀티프로토콜을 기반으로 구축된 최초의 P-OTS(Packet-Optical Transport System)입니다.

MPLS-TP(Label Switching-Transport Profile) 기술CPT System은 패킷 및 전송 기술을 모두 통합하므로 통신 사업자는 차세대 전송을 위한 강력한 기반을 제공합니다.CPT 시스템은 통신 사업자가 새로운 패킷 서비스를 활성화하면서 기존 전송 서비스를 계속 제공할 수 있도록 전송 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다.

CPT 시스템은 MPLS-TP, IP/MPLS 및 캐리어 이더넷 전송을 지원하는 아키텍처 유연성을 제공하는 플랫폼입니다.

CPT 플랫폼을 통해 통신 사업자는 가정용 및 비즈니스 고객을 위해 모바일 백홀, 이더넷 서비스 및 TDM 서비스를 제공할 수 있습니다.

CPT 시스템에는 두 개의 카드가 있습니다.

- 패브릭 카드

- 라인 카드

CPT 50 패널은 독립형 장치이며 CPT 시스템에 연결할 수 있습니다.CPT 50 패널에서는 CPT 시스템의 포트 수를 조정할 수 있습니다.

패브릭 카드:

패브릭 카드는 10기가비트 이더넷 SFP+ 포트 2개와 10기가비트 이더넷 포트 2개가 포함된 단일 슬롯 카드입니다.

XFP 포트.패브릭 카드의 XFP 포트는 OTN 프로토콜을 지원합니다.패브릭 카드는

높은 스위칭 용량을 제공합니다패브릭 카드의 10GE XFP를 사용하므로 구축이 필요 없음

DWDM 애플리케이션을 위한 추가 트랜스폰더

슬롯 호환성:

CPT 600 셸프에는 슬롯 4 및 5에 예비 패브릭 카드를 설치합니다. CPT 600 셸프에는 최대 2개의 패브릭 카드가 있을 수 있습니다.CPT 600 셸프의 패브릭 카드 2개는 둘 다 트래픽을 전달하는 두 카드가 모두 활성 모드에 있을 수 있습니다.

CPT 200 셸프에서 슬롯 2 또는 3에 패브릭 카드를 설치합니다.

라인 카드:

라인 카드에는 4개의 10기가비트 이더넷 SFP+ 포트가 있습니다.라인 카드는 다른 라인 및 패브릭 카드와 상호 연결하여 CPT 200 및 CPT 600 섀시의 I/O 용량을 확장합니다.캐리어급 안정성, 네트워크 유연성, 네트워크 프로비저닝 용이성, OAM(Industrial Grade Operations, Administration, and Maintenance)을 제공합니다.

Cisco CPT 200 및 600 PTF(Packet Transport Fabric) 라인 카드는 MPLS(Unified Multiprotocol Label Switching) 네트워크 레이어를 통해 경제적이고 확장 가능하며 가용성이 뛰어난 패킷 전송 서비스를 제공하는 비차단 스위치 패브릭입니다.PTF 256 Gigabit 비차단 스위치 패브릭은 백플레인을 통해 모든 패킷 전송 라인 카드를 상호 연결하는 동시에 확장성 및 고가용성 액티브-액티브 아키텍처를 제공합니다.또한 PTF는 User-to-Network 인터페이스, Network-to-Network 인터페이스에 사용할 수 있는 4개의 10 기가비트 이더넷 포트를 제공하며 CPT 50 위성 아키텍처를 통해 GE 인터페이스를 확장할 수 있도록 합니다.PTF를 통해 Cisco CPT 200 및 600은 확장 가능한 프라이빗 라인, 비즈니스, 가정용, 모바일 백홀, 데이터 센터 및 비디오 서비스를 제공하기 위한 강력한 MPLS-Transport Profile(TP) 인프라를 제공합니다.

전체 라인 레이트 패킷 처리 및 트래픽 관리

256Ignon-blocking full duplex Switching Fabric

2x10GEG.709 XFP 활성화

2x10GUNI/NNI/Satellite Interconnect

그림 1 카드 보기

기능 및 이점:

Cisco CPT 200 및 600 PTF는 다음을 제공합니다.

- 256Gbps의 비차단 완전 이중화 스위칭 패브릭

- 향상된 성능을 위한 분산 포워딩 및 컨트롤 플레인

- 하드웨어 및 소프트웨어 모두에서 모듈화된 시스템 구성 요소로, 장애 및 결함을 하위 시스템 및 구성 요소에 격리

- 패브릭을 위한 하드웨어 기반 신호:스위치오버 시 패킷 손실이 거의 0에 가까운 지원

- RSP(Route Switch Processor), 스위치 패브릭, 컨트롤 플레인 섀시 제어 버스, 전원 공급 장치와 같은 하드웨어 구성 요소에 내장된 이중화를 통해 단일 장애 지점 방지

- UNI, NNI 및 위성 아키텍처 확장으로 작동하는 10Gbps 이더넷 인터페이스 4포트

- 전송 SLA 탐지 시간을 제공하는 하드웨어 기반 BFD(Bidirectional Forwarding Detection) 처리 및 제어.

CPT 200 및 600 PTF 라인 카드는 셸프 컨트롤러 Stratum-3 하위 시스템에 액세스하기 위한 통합 동기화 회로 및 전용 백플레인 타이밍 추적을 통해 전송 클래스 네트워크 타이밍 전달 및 파생을 위한 표준 기반 라인 인터페이스 기능을 제공하여 모바일 백홀 및 TDM 서비스 마이그레이션 등의 네트워크 동기화 서비스 및 애플리케이션을 지원합니다.

또한 PTF는 G.709 OTN 레이어를 I.7 및 I.4 EFEC(Enhanced Forward Error Correction)와 통합하여 Unified MPLS 전송 및 DWDM 네트워킹을 2개의 10GE 포트로 통합합니다.G.709는 DWDM 전송 시스템에 대한 가시성을 제공하여 전송 레이어 및 DWDM 장애로부터 신속한 탐지 및 복구를 지원하고 신호 저하가 탐지되면 G.709를 사전 예방적으로 보호할 수 있습니다.트래픽 손실 및 링크 중단을 방지합니다.Enhanced Forward Error Correction은 전송 레이어 성능을 확장하여 재생성 또는 트랜스폰더 비용 없이 증폭 시스템을 통해 확장된 성능을 제공합니다.

기본 문제 해결을 위한 유용한 명령:

텔넷/카드에 대한 PING:

#Test 플랫폼 텔넷(또는 ping) 192.168.191.<slot no> <활성 PTF에서 FOG를 포함한 모든 슬롯으로 텔넷>

#Test 플랫폼 텔넷(또는 ping) 192.168.190.225 <활성 PTF에서 슬롯 1 TNC로 텔넷>

#Test 플랫폼 텔넷(또는 ping) 192.168.190.226 <활성 PTF에서 슬롯 8 TNC로 텔넷>

활성 PTF 명령:

#show 이중화 config-sync 실패 prc <Config Sync:PRC 불일치로 인해 대량 동기화 오류가 발생했습니다.>에서 PRC 실패 전체 목록을 확인하십시오.

172.16.50.26#빨간색 구성 동기화 실패 표시

#term mon <터미널에 로그 메시지를 활성화 >

#term no mon < 위의 실행 취소 >

경보

#Fmea 경보 <FMEA는 각 카드에서 실행되는 온라인 진단 작업>

#Fmea 활성 덤프

PTF 카드에 대해 수집할 모든 IOS 로그:

#Show tech-support <로그 수집>

#Show logging < 4 reload reason 표시>

#Clear logging <로그 버퍼에 저장된 로깅을 지웁니다.

PPM 관련:

#test ppmagent sfpdump sfpdump <0-49> (이 기능은 플러그형 인벤토리 및 모든 ppm 관련 문제로 사용되므로 먼저 가져오십시오.)

관찰 및 일부 알려진 문제:

- CSCui18866:PTF 콘솔 "BCMSDK-3-BCM_ERR_MSG_ALERT"의 BCMSDK 오류 - 부분 수정.

- CSCub37662:PTF 카드 간헐적 오류 - FPGA Initb 오류입니다.

- CSCua68104:PTF는 며칠 동안 계속 전원이 켜지면 계속해서 재부팅됩니다.

- CSCuc64508:수동 SSO 이후 활성/대기 PTF에 대한 호스트 이름 변경.

- CSCug40521:DB 복원/듀얼 PTF 재설정 중 DB 손실이 발생합니다.

- CSCtz68644:간헐적인 PTF 오류입니다.

관련 링크:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-cpt-system/data_sheet_c78-633749.html?cachemode=refresh

http://products.mcisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-cpt-system/qa_c67-635049.pdf

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html