목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

상위 레벨 컨피그레이션

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 Nexus9K에서 가상 포트 채널과 함께 L2 이더넷 VPN over Segment Routing(SR) Multiprotocol Label Switching을 구축하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- BGP(Border Gateway Protocol)

- OSPF(Open Shortest Path First)

- MPLS

- LDP(Label Distribution Protocol)

- 리소스 예약 프로토콜(RSVP)

- EVPN

- SR

- vPC

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.:

- H1 및 H3에 대해 Release 9.3(10)을 실행하는 Nexus 스위치 92360C

- Spine에 대해 Release 10.2(3)를 실행하는 Nexus 스위치 93180YC-FX

- Leaf에 대해 Release 10.2(3)를 실행하는 Nexus 스위치 93240YC.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

VPLS/L2-EVPN은 IP/MPLS 네트워크를 통해 단일 논리적 스위치드 아키텍처로 고객의 여러 지점을 연결하는 Multipoint-to-Multipoint Layer 2 VPN 서비스입니다.

레이어 2 EVPN-MPLS SR 개요

EVPN(RFC 7432)은 가상화된 데이터 센터 네트워크의 차세대 이더넷 서비스에 사용된 BGP MPLS 기반 솔루션입니다. 기존 MPLS 기술의 RD(Route Distinguisher), RT(Route Target), VRF(Virtual Routing and Forwarding) 등의 여러 블록을 사용합니다(MPLS 기술의 VRF).

VPLS와 달리, EVPN은 코어에서 컨트롤 플레인 기반 MAC 학습을 활성화합니다. EVPN에서 EVPN 인스턴스에 참여하는 PE는 MP(Multiprotocol)-BGP 프로토콜을 통해 컨트롤 플레인에서 맞춤형 MAC 경로를 학습합니다. Control-plane MAC learn은 EVPN에서 VPLS 단점을 해결할 수 있는 여러 가지 이점을 제공합니다. 여기에는 플로우별 로드 밸런싱이 가능한 멀티홈 지원이 포함됩니다.

SR L2 EVPN은 Nexus 9300 FX2 Series 플랫폼에서 지원되는 NXOS 9.3(1)에서 사용할 수 있는 새로운 기능입니다.

SR MPLS를 통한 L2 EVPN 제한

- SR L2 EVPN 플러딩은 인그레스 복제 메커니즘을 기반으로 합니다

- BUM 트래픽에 EVPN Type 3 경로를 사용합니다

- MPLS 코어가 멀티캐스트를 지원하지 않음

- ARP(Address Resolution Protocol) 억제는 지원되지 않습니다.

- VPC에 대한 일관성 검사는 지원되지 않습니다.

- 동일한 L2 EVPN 인스턴스(EVI) 및 L3 EVI는 함께 구성할 수 없습니다

구성

네트워크 다이어그램

상위 레벨 컨피그레이션

1. 설치 기능

2. IP 주소 구성 - 언더레이

3. IGP 구성 - OSPF

4. MP - BGP 구성

5. VLAN 및 EVPN 오버레이 구성

6. 호스트와 LEAF 간의 e-BGP 구성

7. LEAF 1 및 2에 VPC 구성

다음을 확인합니다.

구성이 올바르게 작동하는지 확인하려면 이 섹션을 활용하십시오

문제 해결

이 섹션에서는 설정 문제 해결에 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.